Datum geïdentificeerd

30 maart 2016

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

Model

Firmware versie

Vast

SG350X, SX550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Beschrijving van uitgifte

De XG poort-instelling kan niet worden gewijzigd om onderhandeling uit te schakelen en snelheid tegelijkertijd in te stellen via het web-based hulpprogramma van de switch.

Resolutie

Upgradeer de firmware van de schakelaar naar de nieuwste versie. Klik hier voor meer informatie.

Werken

Als u de firmware van de schakelaar om de een of andere reden niet wilt upgraden, kunt u de volgende bewerking uitvoeren:

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw switch. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco.

Opmerking: Als u het wachtwoord al hebt gewijzigd of een nieuwe account hebt aangemaakt, geeft u in plaats daarvan uw nieuwe aanmeldingsgegevens in.

Stap 2. Kies Port Management > Port-instellingen.

Stap 3. Klik in de Tabel voor poortinstellingen op de radioknop die overeenkomt met de poort die u wilt configureren en klik op Bewerken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt XG2 gekozen.

Stap 4. Schakel de automatische onderhandeling uit. Schakel het aanvinkvakje in om de automatische onderhandeling uit te schakelen en klik vervolgens op Toepassen.

Stap 5. Klik op de poortsnelheid in het gebied met beheerpoortsnelheid.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 1000m gekozen.

Stap 6. Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.

Stap 7. (Optioneel) Klik op de knop Opslaan om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.

U had nu de automatische onderhandeling met succes moeten uitgeschakeld en de poortsnelheid ingesteld door het op web gebaseerde hulpprogramma van de schakelaar moeten wijzigen.