Datum geïdentificeerd

26 mei 2017

Datum opgelost

8 september 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

Vast

SG350X-software

2.2.0.x

2.3.5.63

SG550XG router

2.3.0.130

2.3.5.63

Beschrijving van probleem

In sommige gevallen kan een eenheid zich niet opnieuw bij een stack aansluiten na een omschakeling (van de oorspronkelijke actieve schakelaar naar de standby-schakelaar) of wanneer de eenheid wordt losgekoppeld en vervolgens weer op een stapel wordt aangesloten.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.5.63. Klik hier voor instructies.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.