Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

30 maart 2018

Producten getroffen

Model

Firmware versie

SG350X-software

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Groei traffic shaping op XG apparaat uplink-interfaces beperkt het verkeer tot 80 Kbps, zelfs als u een lagere snelheid hebt ingesteld.

Werken

Gebruik een grotere waarde dan 80 Kbps.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.