Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

30 maart 2018

Producten getroffen

Model

Firmware versie

SG350X-software

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Het 6 tot 4 tunnelverkeer wordt niet in lijnsnelheid doorgestuurd wanneer de uitloop van de tunnel boomstam of algemene getagde poorten is.

Werken

Configureer de tunnelpoort als een toegang of als geen switchpoort. Volg onderstaande stappen om dit te doen:

Stap 1. Meld u aan bij de schakelaar op het web-gebaseerde hulpprogramma en gaat naar VLAN-beheer > Interface-instellingen.

Stap 2. Onder de tabel met interfaceinstellingen klikt u op de radioknop van de tunnelpoort en vervolgens klikt u op Bewerken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt GE46 gekozen.

Stap 3. Controleer in het venster Interface-instellingen bewerken dat de gemarkeerde interface is die u in de vorige pagina hebt geselecteerd. Kies anders de juiste interface in het vervolgkeuzemenu.

Stap 4. Klik het radioknop Toegang in de modus Interface VLAN om de poort en de toegangspoort te maken.

Stap 5. Klik op Toepassen.

De modus Interface VLAN van de gekozen poort zal nu toegang onder de tabel met interfaceinstellingen tonen.

Stap 6. Klik op de   knop knipperen om de instellingen permanent op te slaan.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.