Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken product

Model

Firmware versie

SG350XG router

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Sommige functies in het web-based use van de schakelaar werken niet wanneer u de browser Apple Safari gebruikt. Deze functies in het hulpprogramma die niet reageren zijn onder meer de knoppen Herstart en Uitloop, evenals de knop Stop van de pagina Apparaat lokaliseren.

Werken

Gebruik andere browsers zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.