Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

12 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2.2.0.x

2.2.0.66

Beschrijving van probleem

De getallen van de Wachtrij Statistieken worden niet goed bijgewerkt. De pakketgrootte wordt berekend op basis van de pakketgrootte bij invoer, hoewel de statistieken stress bevatten.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar de firmware versie 2.2.0.6. Klik hier voor instructies.