Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

12 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F router

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T switch

2.2.0.x

2.2.0.66

Beschrijving van probleem

De opdracht Statistieken tonen kan onjuiste informatie over het aantal pakketten en bytes tonen. Dit gebeurt onder SG350XG-apparaten met minder dan 48 poorten.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar de firmware versie 2.2.0.6. Klik hier voor instructies.