Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken product

Model

Firmware versie

SG350XG router

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Wanneer u meerdere apparaten selecteert waarop u de herstartapparaten kunt upgraden en controleren nadat u het vakje Smart Network Application (SNA) hebt gedownload, verschijnt de succesmelding zelfs voordat de bewerking op alle apparaten is voltooid.

Huidige status

Er is geen bekend alternatief.