Datum geïdentificeerd

29 mei 2015

Datum opgelost

16 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2,0,x

2.2.0.63

Beschrijving van probleem

Wanneer Flow Control op de Link Aggregation (LAG) is ingeschakeld via het op web gebaseerde hulpprogramma van de switch, lichten de poort-LEDs niet op, zelfs niet wanneer de link omhoog is.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost bij het upgraden naar de firmware versie 2.2.0.63 of nieuwer. Klik voor assistentie bij dit programma op Upgradefirmware op een switch. Als u geen instructies nodig hebt, kunt u rechtstreeks naar de SG350XG-downloads pagina gaan.

Opmerking: Dit is de pagina voor het 48-poorts model, maar moet met een van de SG350XG-switches werken. Als u liever naar het exacte model gaat, gaat u naar Cisco. Klik op de knop Menu, selecteer Ondersteuning en downloads en voer de naam van het apparaat in. Een vervolgkeuzemenu toont elk beschikbaar poortnummer en -model. Selecteer degene die u bezit. Selecteer op de pagina voor uw product de optie Downloads.