Datum geïdentificeerd

19 augustus 2016

Datum opgelost

5 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2.2.0.x

2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Het bekijken van Smart Network Application (SNA) netwerktopologie op een switch faalt bij het inloggen met een IPv6-adres in een Microsoft Edge-browser op een Windows 10.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik hier voor instructies.