Datum geïdentificeerd

19 januari 2016

Datum opgelost

5 juni 2017

Betrokken product

Model

Firmware versie

Vast

SG350XG router

2,0,x

2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Als zowel Cisco Discovery Protocol (CDP) als Link Layer Discovery Protocol (LLDP) op een switchpoort is ingeschakeld en u schakelt een ervan uit, dan kan het resterende protocol over Power over Ethernet (PoE)-onderhandeling mislukken.

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik hier voor instructies.