Doel

Cisco SG350-28P 28-poorts Gigabit Power over Ethernet (PoE) beheerde switch is een standalone switch die 24/28 poorten van Gigabit Ethernet en 4/28 (2 SFP + 2 Combo) Gigabit Ethernet-poorten biedt. Het wordt geleverd met een nieuwe generatie, zeer geïntegreerde pakketprocessor voor Carrier Ethernet en Small-Medium Enterprise (MKB) toepassingen met volledige draadsnelheid.

Dit artikel heeft als doel de functies van de SG350-28P 28-poorts Gigabit PoE beheerde switch weer te geven.

Toepasselijke apparaten

- SG350-28P switch

Softwareversie

- 2.1.0.63

SG350-28P functies

Productfuncties

- Link Flap Preventie

- Ondersteuning van de automatische detectie van 100M of 1000M Small Form-Factor Pluggable (SFP) modules en de automatische configuratie van de juiste snelheid.

- De snelheid van de SFP-poorten kan handmatig worden ingesteld

- USB-poort waarop de volgende punten kunnen worden aangesloten:

- Back-up van configuratiebestanden

- Laden van nieuwe beeld- of configuratiebestanden

- QoS-kwaliteit (Quality of Service)

Groeibeleid

- Egress ACL

- 2 Rate 3-kleuren (2R3C)

- Port Monitor/Switched Port Analyzer (SPAN)

- SPAN uit 7 sessies

- Op beleid gebaseerde Flow Mirroring

- Switch-beheer

- CLI-uitgangsmodule (Opdracht Line Interface)

- Ondersteuning van Bonjour IPv6

- Web-gebaseerde toepassing

- Zoeken

- Wizard: Toegangscontrolelijst (ACL)

- pictogram opslaan

- Syslog Popup

- Technische ondersteuning tonen

- Verkeersbewaking

- Grafiek tellers geschiedenis/tellers

- SFLOW v5

- Packet Processor -   AlleyCat3: 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)

- Ingesloten CPU - Marve MSIS/400 MHz

- PHY-Y

- 888E1680 -  geïntegreerde  10/100/1000 Mbps energiezuinige Ethernet-transceiver

- 888E3680 -   geïntegreerde 10/100 Mbps energiezuinige Ethernet-transceiver

- 88E1543 -  Combo- ondersteuning

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flitser - 256 MB NAND-Flash

- Protocol-gebaseerde Virtual Area Network (VLAN)

- IP-subnet gebaseerd VLAN

- Aanmelden aggregatie per default uitgeschakeld

Poorten

- Ondersteuning van Power over Ethernet (PoE)

- 60 W PoE

- PoE Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP)-ondersteuning (energieonderhandeling)

- Ondersteuning van PD-poort (PD70224 + PD70211)

- Nieuwe PoE-chipset maakt het mogelijk dat apparaten functioneren als een stroomclient en om specifiek energieverbruik te vragen

- PoE-controller ingesloten in Network ASIC (AC3) maakt snellere communicatiesnelheid mogelijk tussen de Network-ASIC en de PoE-chip

- 4-poorts AF/AT (poorten 1-2, 13-14)

- twee Combo-poorten die bestaan uit één RJ45-interface en één Mini-GBIC (SFP) interface

- Rest van de havens is Power Sourcing Equipment (PSE): AF/AT.

- PSE-poortondersteuning: 24 poorten

- Tot 12 gelijktijdige poorten met volledige ondersteuning voor 15.4

- Console/terminal poort (RJ45) voor apparaatbeheer en debug

- asynchrone gegevens van acht gegevensbits

- one-stop bit

- geen pariteit

- Standaard paarsgewijze snelheid van 15200 bps15H4FP1E51H4FP1E

- Ondersteuning van USB 2.0-poorten

- FAT32 voor lezen/schrijven

- NTFS voor alleen-lezen

Toetsen

- Reset-toets

LED-indicatielampje

Poorten

Functie

LED-namen

LED-gedrag

LED-referentie

Systeem

Systeem

(Dubbele kleuren-LED)

Systeem

GROEN

- 

- Soft Green -  systeem is aan en klaar 

- Groen met elkaar  -  Booting/System Self-Test of verkrijgend IP-adres

AMBER

- Knipperen Amber -   HW niet detecteren.

RJ45-poorten

Link/Act en PoE

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF -   Geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Groen koppelen - RX/TX-gegevens

Rechts gericht

PoE

AMBER

- OFF -   Geen PD gedetecteerd

- Vaste amber -  802.3 af/bij PD wordt gedetecteerd

- Knipperend Amber -   onderhandeling

Combo-poorten

Link/Act en snelheid

SFP-poorten met RJ45

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF -   Geen link gedetecteerd

- ON -   Link is gedetecteerd

- Groen-- RX/TX-gegevens koppelen

Rechts LED-snelheid

GROEN

- OFF -  10M/100M Link is  herkend of geen link

- Solid Green -   1000M-link wordt herkend

SFP-poorten

Speciale mini-GBIC poort

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF -   Geen link gedetecteerd

- ON -   Link is gedetecteerd

- Groen-- RX/TX-gegevens koppelen

Rechts gericht

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON -   Link is gedetecteerd

- Groen-- RX/TX-gegevens koppelen