Doel

De pagina Bandwidth stelt gebruikers in staat om twee waarden te definiëren, Ingreress Rate Limit en Egress Shaping Rate, die bepaalt hoeveel verkeer het systeem kan ontvangen en verzenden.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u Bandbreedte op de SG350XG en SG550XG switches kunt configureren.

Opmerking: De stappen in dit document worden uitgevoerd onder de modus Geavanceerd weergeven. Als u de geavanceerde weergavemodus wilt wijzigen, gaat u naar de rechterbovenhoek en selecteert u Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Weergavemodus.

Toepasselijke apparaten

- SG350XG router

- SG550XG router

Softwareversie

- V2.0.0.73

De bandbreedte configureren

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Quality of Service > General > Bandwidth. De pagina Bandbreedte wordt geopend.

Stap 2. In het filter: Het interfacetype is gelijk aan de vervolgkeuzelijst en selecteer de gewenste poort van de eenheid of LAG. De optie Port of Unit betekent dat u een poort op een bepaald apparaat in een stapel selecteert en LAG betekent dat u een groep voor de aggregatie van een link selecteert. Klik nadat u de gewenste optie hebt geselecteerd op Ga.

Opmerking: U hebt meer opties (bijvoorbeeld Port of Unit 2) als er meer eenheden in de stapel staan.

Stap 3. Klik op het keuzerondje van de interface dat u de bandbreedteinstellingen wilt configureren en klik vervolgens op Bewerken....

Het venster Bandbreedte bewerken verschijnt:

Opmerking: De velden Ingraving Rate Limit worden niet weergegeven wanneer het interfacetype LAG is. Als uw interfacetype LAG is, sla dan over naar Stap 7.

Stap 4. In het veld Snelheidsbeperking, controleert u het vakje Invoersnelheid inschakelen als u deze limiet wilt inschakelen. De grens van de Ingeersnelheid beperkt de hoeveelheid inkomend verkeer op de interface. Als u het niet wilt activeren, slaat u het over op Stap 7.

Stap 5. Als u er voor hebt gekozen om de grenswaarde voor inbelsnelheid in Stap 4 in te schakelen, typt u de gewenste maximale bandbreedte die op de interface in het veld Ingrress Rate is toegestaan. Het laagste bedrag is 100 kBits/sec en het maximale bedrag is 1000000 kBits/sec.

Stap 6. Als u er voor hebt gekozen om de grenswaarde voor inbraaksnelheid in Stap 4 in te schakelen, specificeert u de gewenste maximale uitbarstgrootte van gegevens voor de interface bij inloop in bytes van gegevens. Dit bedrag kan zelfs worden verzonden als het tijdelijk de bandbreedte voorbij de toegestane limiet verhoogt. Het minimumbereik is 3000 bytes en het maximumbereik is 10000000 bytes.

Stap 7. In het veld Uitgangssnelheid, controleert u het aankruisvakje Inschakelen als u een limiet voor uitgaande verkeer wilt inschakelen. Als u het niet wilt activeren, slaat u het over op Stap 10.

Stap 8. Als u ervoor hebt gekozen om Groot-Brittannië Shaping Rate in Stap 7 in te schakelen, voer dan de gewenste maximale bandbreedte voor de spanning in het veld Committed Information Rate (CIR) in. Het minimumbedrag is 64 kBits/sec en het maximum is 1000000 kBits/sec.

Stap 9. Als u ervoor hebt gekozen om Groot-vormsnelheid in stap 7 in te schakelen, specificeert u de gewenste maximale barstgrootte van gegevens voor de spanningsinterface in het veld Committed Burst Size (CBS). Dit bedrag kan zelfs worden verzonden als het tijdelijk de bandbreedte voorbij de toegestane limiet verhoogt. Het minimumareaal is 4096 bytes en het maximumbereik is 16762902 bytes.

Stap 10. Klik op Toepassen. De bandbreedteinstellingen worden naar het configuratiesbestand uitgevoerd.

Instellingen kopiëren

Stap 1. Klik op de radioknop van de interface waarvan u de configuratie van de bandbreedte wilt kopiëren. Klik vervolgens op Instellingen kopiëren...

Het venster Instellingen kopiëren verschijnt:

Stap 2. Voer in het veld naar, de poort of het bereik van poorten in waarop u de geselecteerde poortinstellingen wilt kopiëren. Klik vervolgens op Toepassen.