Doel

Het lokale apparaat is een functie die u in staat stelt om gemakkelijk een specifieke schakelaar op uw netwerk fysiek, of enig of gestapeld, te plaatsen. Deze functie maakt het knipperen van alle netwerkpoort-LEDs op een specifieke schakelaar of gestapelde switches mogelijk die handig zijn om een apparaat in een kamer met veel onderling verbonden apparaten te lokaliseren. Wanneer deze functie is geactiveerd, alle netwerkpoort-LEDs op het apparaat knipperen voor een geconfigureerde hoeveelheid tijd. In een gestapeld apparaat kan een specifieke eenheid of alle eenheden in de stapel worden gespecificeerd.

Dit artikel bevat instructies hoe u een specifiek apparaat of apparaat op uw netwerk kunt vinden via de Opdrachtlijn Interface (CLI) van de schakelaar.

Opmerking: Voor instructies hoe u de lokatie-optie kunt gebruiken op uw switch via het webgebaseerde hulpprogramma of de Smart Network Application (SNA), klikt u hier.

Toepasselijke apparaten

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 2.3.0.130

Gebruik het lokale netwerkapparaat

Stap 1. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

Opmerking: Om te leren hoe te om tot een schakelaar CLI van Cisco van MKB door SSH of telnet toegang te hebben, klik hier.

Opmerking: Afhankelijk van het exacte model van de switch kunnen de opdrachten variëren. In dit voorbeeld wordt de SG350X-switch benaderd via Telnet.

Stap 2. In de bevoorrechte EXEC-context van de switch voert u de volgende opdracht in om de netwerkpoort op LEDs van een specifieke eenheid in een stapel aan te steken:

De opties zijn:

- unit-id — Specificeer het eenheidsnummer of indien leeg dit item wordt weergegeven.

- duur seconden: het aantal seconden dat de LEDs zal branden. Het bereik kan van 5 tot 300 seconden zijn. Als dit niet is aangegeven, gaan de LEDs gedurende 60 seconden branden.

- Stop - Stop de LEDs om te knipperen.

In het onderstaande voorbeeld kan de schakelaar Unit 2 gemakkelijk worden geïdentificeerd aangezien alle LEDs knipperen die 10 seconden aanhouden.

Stap 3. (Optioneel) In de bevoorrechte EXEC-context van de switch voert u de volgende opdracht in om de gestapelde switches van de netwerkpoort van LEDs aan te steken:

In het onderstaande voorbeeld knipperen de gestapelde SG350X-switches allebei gedurende 30 seconden.

Stap 4. (Optioneel) Hebt u het apparaat gevonden dat u probeert te vinden, dan kunt u de LEDs stoppen met knipperen door het volgende in te voeren:

U zou nu met succes een specifieke schakelaar of stapel van switches op uw netwerk door CLI van de schakelaar moeten hebben gelokaliseerd.