Doel

De switch kan meerdere IP adressen hebben. Elk IP-adres kan worden toegewezen aan gespecificeerde interfaces of poorten, Link Aggregation Group (LAG’s) of Virtual Local Area Networks (VLAN’s). Om het apparaat extern te kunnen beheren, moet een IP-adres worden gedefinieerd om toegang tot de switch te krijgen. Dit staat u toe om het apparaat gemakkelijk te vormen of problemen op te lossen door de web-gebaseerde voorziening, telnet, of Secure Shell (SSH).

Het IP-adres van de switch kan handmatig worden ingesteld of automatisch worden ontvangen van een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server. Als er geen DHCP-servers beschikbaar zijn, gebruikt de switch zijn standaard IP-adres (192.168.1.254).

Dit artikel bevat instructies hoe u de IP-adresinstellingen van uw switch kunt configureren via de Opdrachtlijn Interface (CLI).

Als u niet bekend bent met termen in dit document, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Toepasselijke apparaten

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 — SX500

- 2.2.8.4 — SX350, SG350X, SX550X

Het IP-adres van de Switch configureren via de CLI

Belangrijk: Als uw switch zich in een van de stapelmodi bevindt met een aanwezige Standby-Switch, wordt aanbevolen een statisch IP-adres te configureren om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken tijdens een stapelbare actieve omschakeling. Dit komt doordat wanneer de stand-by switch de controle over de stapel overneemt, wanneer DHCP wordt gebruikt, het een ander IP adres kan ontvangen dan het adres dat door de oorspronkelijke actief-enabled eenheid van de stapel werd ontvangen.

Statisch IP-adres

DHCP IP-adres

Statisch IP-adres configureren

In dit scenario wordt de switch ingesteld zonder de beschikbaarheid van een DHCP-server. Volg de onderstaande stappen om een statisch IP-adres in de switch te configureren:

Stap 1. Sluit uw computer rechtstreeks aan op de switch met een seriekabel.

Als u liever SSH in uw switch wilt plaatsen, klik hier om een artikel over het verkrijgen van CLI-toegang tot een switch te bekijken.

Stap 2. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

In dit voorbeeld wordt SG350X-24 24-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch gebruikt.

Stap 3. Voer in de modus Geprivigeerde EXEC van de switch de modus Global Configuration in door het volgende in te voeren:

SG350X#configure

De configuratie opdracht is gelijk aan configureer de terminal

Stap 4. Voer in de modus Global Configuration de interfacecontext in door het volgende in te voeren:

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

In dit voorbeeld wordt interface VLAN 1 gebruikt. VLAN 1 is het standaard VLAN van de switch.

Stap 5. Voer de opdracht voor de configuratie van de IP-adresinterface in om een IP-adres voor een interface te definiëren door een van de volgende handelingen in te voeren:

- ip-adres [ip-adres] {masker | prefix-lengte} — gebruik de opdracht opnieuw laden om de switch onmiddellijk te herladen.

- ip-adres [ip-adres] {masker | voorvoegsel-lengte} [standaard-gateway-ip-adres] — Gebruik de herlading {in hh:mm | mm | op hh:mm [dag maand]} opdracht om de geplande herlading van de switch te specificeren.

De opties zijn:

- ip - adres — Specificeert het IP - adres.

- masker — Specificeert het netwerkmasker van het IP-adres.

- prefix-lengte — Specificeert het aantal bits dat het IP-adresprefix omvat. De voorvoegsellengte moet worden voorafgegaan door een vooruit lopen (/). Het bereik is 8 tot 30.

SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.201 255.255.255.0

In dit voorbeeld is het gebruikte IP-adres 192.168.10.201 met 255.255.255.0 als masker.

Stap 6. (Optioneel) Om een IP-adres uit een interface te verwijderen, gebruikt u de nee-vorm van de IP-adresopdracht door het volgende in te voeren:

SG350X(config-if)#no ip address

Stap 7. Voer de eindopdracht in om terug te gaan naar de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch.

SG350X(config-if)#end

Stap 8. (Optioneel) Om de IP-adresconfiguratie en -informatie op de interface weer te geven, voert u de volgende opdracht in de bevoorrechte EXEC-modus in:

SG350X#show ip interface

In dit voorbeeld is het IP-adres 192.168.100.201 en het type is Statisch.

Stap 9. (optioneel) Voer het volgende in om de geconfigureerde instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan:

SG350X#copy running-config startup-config

Stap 10. (Optioneel) Druk op Y for Yes of N for No op uw toetsenbord zodra het Overschrijvingsbestand [opstartconfiguratie]... prompt verschijnt.

In dit voorbeeld, wordt Y ingedrukt.

U dient nu met succes de statische IP-adresinstellingen van uw switch te hebben ingesteld.

Configureer het IP-adres met DHCP

In dit scenario wordt de switch verbonden met een router die als een actieve DHCP-server fungeert. Volg de onderstaande stappen om het IP-adres van de switch via DHCP te configureren.

Stap 1. Sluit uw computer rechtstreeks aan op de switch met een seriekabel.

Stap 2. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

In dit voorbeeld wordt SG350X-24 24-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch gebruikt.

Stap 3. Voer in de modus Geprivigeerde EXEC van de switch de modus Global Configuration in door het volgende in te voeren:

SG350X#configure

Stap 4. Voer in de modus Global Configuration de interfacecontext in door het volgende in te voeren:

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

In dit voorbeeld wordt interface VLAN 1 gebruikt. VLAN 1 is het standaard VLAN van de switch.

Stap 5. In de interfacecontext kunt u een IP-adres van de DHCP-server verkrijgen door het volgende in te voeren:

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

U ontvangt een melding dat het apparaat op de gespecificeerde interface is geconfigureerd.

Stap 6. (Optioneel) Om een IP-adres uit een interface te verwijderen, gebruikt u de geen formulier van de opdracht DHCP-adres door het volgende in te voeren:

SG350X(config-if)#no ip address dhcp

Stap 7. Voer de eindopdracht in om terug te gaan naar de Geprivigeerde EXEC-modus van de switch.

SG350X(config-if)#end

Stap 8. (Optioneel) Om de IP-adresconfiguratie en -informatie van de interface weer te geven, voert u de volgende opdracht in de bevoorrechte EXEC-modus in:

SG350X#show ip interface

In dit voorbeeld is het IP-adres 192.168.100.103 en het type is DHCP.

Stap 9. (Optioneel) Om de IP-adresconfiguratie en -informatie op de DHCP-clientinterface weer te geven, voert u de volgende opdracht in de bevoorrechte EXEC-modus in:

SG350X#show ip dhcp client interface

Stap 10. (Optioneel) Voer het volgende in om de geconfigureerde instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan:

SG350X#copy running-config startup-config

Stap 11. (Optioneel) Druk op Y for Yes of N for No op uw toetsenbord zodra het Overschrijvingsbestand [opstartconfiguratie]... prompt verschijnt.

In dit voorbeeld, wordt Y ingedrukt.

U had nu met succes de DHCP IP-adresinstellingen op uw switch moeten configureren.