Doel

De Cisco SX350 Series Full Managed-Switches zijn standalone switches die Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) en Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 Combo + PoE-poorten op specifieke modellen bieden. De switches worden geleverd met een nieuwe generatie zeer geïntegreerde pakketprocessor voor Carrier Ethernet en MKB-toepassingen (MKB) met volledige draadsnelheid.

Met het webgebaseerde hulpprogramma kunt u uw netwerk efficiënt implementeren en beheren. Het instellen en oplossen van problemen kan eenvoudig worden gedaan met makkelijk te gebruiken gereedschappen zoals Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management en Cisco Smartports, wat uw netwerk automatisch alle aangesloten Cisco-apparaten laat detecteren en configureren.

Dit artikel beoogt de product- en hardwarespecificaties van de SX350 Series volledig beheerde Switches weer te geven. Klik hier voor meer informatie over de SX350 Series Full Managed-Switches.

Productspecificaties

Prestaties

Functie

Beschrijving

switchingcapaciteit en voorwaartse snelheid

Alle switches zijn draadsnelheid en niet-blokkering

Modelnaam

Doorvoersnelheid in miljoenen pakketten per seconde (mpps); 64-byte-pakketten)

Switchcapaciteit in Gigabit per seconde

SF350-48 switch

13.10

17.6

SF350-48P switch

13.10

17.6

SF350-48MP-E switch

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P switch

14.88

20.0

SG350-10MP router

14.88

20.0

SG355-10MP router

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P switch

41.67

56.0

SG350-28MP-E switch

41.67

56.0

Layer 2-switching

Functie

Beschrijving

Spanning Tree Protocol (STP)

- Ondersteuning van standaard 802.1d Spanning Tree

- Snelle convergentie met behulp van 802.1w of Rapid Spanning Tree (RSTP), standaard ingeschakeld

- 8 instanties worden ondersteund

- Multiple Spanning Tree Services met 802.1s (MSTP)

Poortgroepen

Ondersteuning voor IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Tot 8 groepen

- Tot 8 poorten per groep met 16 kandidaat-poorten voor elke (dynamische) 802.3ad-linkaggregatie

Virtual Local Area Network (VLAN)

- Ondersteuning voor maximaal 4096 VLAN’s tegelijkertijd

- Op poorten gebaseerde en 802.1Q VLAN’s

- Op media Access Control (MAC) gebaseerd VLAN

- VLAN-beheer

- Private VLAN Edge (PVE), ook bekend als beschermde poorten, met meerdere uplinks

- Guest VLAN

- Niet-echt VLAN

- Dynamische VLAN-toewijzing via RADIUS-server samen met 802.1x-clientverificatie

- CPE-VLAN (Customer Premises Equipment)

SpraakVLAN

- Spraakverkeer wordt automatisch toegewezen aan een spraakspecifiek VLAN en behandeld met juiste QoS-niveaus.

- Auto Voice-functies bieden een netwerkbrede nul-aanraakinstallatie van spraak-endpoints en gespreksregelaars.

Multicast voor tv VLAN

Multicast TV VLAN maakt het mogelijk dat één multicast VLAN in het netwerk wordt gedeeld terwijl de abonnees in afzonderlijke VLAN’s blijven, ook bekend als Multicast VLAN Registration (MVR)

Q-in-Q VLAN

VLAN’s steken een netwerk van serviceproviders over terwijl ze het verkeer tussen klanten isoleren

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) en Generic Character Registration Protocol (GARP)

Protocollen voor het automatisch propageren en configureren van VLAN’s in een overbrugd domein

Unidirectional Link Detection (UDLD)

UDLD controleert fysieke verbinding om unidirectionele verbindingen te detecteren die worden veroorzaakt door onjuiste bedrading of kabel/poort fouten om het verzenden van lijnen en het blokkeren van verkeer in geschakelde netwerken te verhinderen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay op Layer 2

Relay van DHCP-verkeer naar DHCP-server in verschillende VLAN’s; werkt met DHCP-optie 82

Internet Group Management Protocol (IGMP)-versies 1, 2 en 3

IGMP beperkt bandbreedte-intensief multicast verkeer naar alleen de aanvrager; ondersteunt 1K multicastgroepen (bronspecifieke multicast wordt ook ondersteund)

IGMP-kwader

IGMP Querier wordt gebruikt ter ondersteuning van een Layer 2 multicast domein van snoopende switches in afwezigheid van een multicast router

HOL-blokkering (head-of-line)

HOL-blokkering

Jumboframe

Tot 9.000 (9.216) bytes

Layer 3

Functie

Beschrijving

IPv4-routing

- Draadloze routing van IPv4-pakketten

- Tot 512 statische routes en tot 128 IP interfaces

Classless Interdomain Routing (CIDR)

Ondersteuning voor CIDR.

Layer 3 interface

Configuratie van Layer 3 interface op fysieke poort, LAG, VLAN-interface of loopback-interface

DHCP-relay op Layer 3

Relay van DHCP-verkeer via IP-domeinen

User Datagram Protocol (UDP)-relais

Relay-of-broadcast-informatie over Layer 3-domeinen voor toepassingsdetectie of herverdeling van laarsP/DHCP-pakketten

DHCP-server

- Switch werkt als een IPv4 DHCP-server voor IP-adressen voor meerdere DHCP-pools/scopen

- Ondersteuning voor DHCP-opties

Security

Functie

Beschrijving

Secure Shell (SSH)-protocol

SSH is een veilige vervanging voor het Telnet-verkeer. Secure Copy Protocol (SCP) gebruikt ook SSH. SSH v1 en v2 worden ondersteund.

Secure Socket Layer (SSL)

SSL-ondersteuning: Versleutel alle HTTPS-verkeer, wat een zeer veilige toegang tot de op browser gebaseerde beheerGUI in de switch mogelijk maakt.

IEEE 802.1X (verificatorrol)

- 802.1X: RADIUS-verificatie en -boekhouding, MD5-hash; gast-VLAN; niet-echt VLAN, enige/meerdere host-modus en enkele/meerdere sessies

- Ondersteunt tijdgebaseerde 802.1X

- Dynamische VLAN-toewijzing

Web-gebaseerde verificatie

Webgebaseerde verificatie biedt netwerktoegangscontrole via webbrowser aan alle host-apparaten en besturingssystemen.

STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU)-bewaking

Een beveiligingsmechanisme om het netwerk te beschermen tegen ongeldige configuraties. Een poort die voor BPDU Guard is ingeschakeld, wordt uitgeschakeld als er een BPDU-bericht op die poort wordt ontvangen.

STP Root Guard

Dit voorkomt dat randapparaten in de controle van de netwerkbeheerder Spanning Tree Protocol-knooppunten worden.

DHCP-snooping

Filters verschijnen DHCP-berichten met niet-geregistreerde IP-adressen en/of van onverwachte of onvertrouwde interfaces. Dit voorkomt dat schurkenapparaten zich gedragen als DHCP-servers.

IP-bronbewaking (IPSG)

Wanneer IP Source Guard bij een poort is ingeschakeld, filtert de switch IP-pakketten die van de poort worden ontvangen uit als de bron-IP-adressen van de pakketten niet statisch zijn geconfigureerd of dynamisch geleerd door DHCP-spionage. Dit voorkomt IP-adresomzetting.

Dynamische ARP-inspectie (DAI)

De switch gooit de pakketten Address Resolutie Protocol (ARP) van een poort weg als er geen statische of dynamische IP/MAC-verbindingen zijn of als er een discrepantie is tussen de bron- of doeladressen in het ARP-pakket. Dit voorkomt aanvallen van mensen in het midden.

IP/MAC/Port Binding (IPMB)

De bovenstaande functies (DHCP Snooping, IP Source Guard en Dynamic ARP Inspection) werken samen om DOS-aanvallen in het netwerk te voorkomen en daarmee de netwerkbeschikbaarheid te verhogen.

Secure Core-technologie (SCT)

Zorg ervoor dat de switch beheer- en protocolverkeer ontvangt en verwerkt, ongeacht hoeveel verkeer er wordt ontvangen.

Secure Sensitive Data (SSD)

Een mechanisme om gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden, sleutels, etc.) veilig op de switch te beheren, deze gegevens aan andere apparaten te bevolken, en autofig te beveiligen. Toegang om de gevoelige gegevens als tekst of versleuteld te bekijken wordt verleend volgens het door de gebruiker ingestelde toegangsniveau en de toegangsmethode van de gebruiker.

Layer 2 geïsoleerd Private VLAN Edge (PVE) met communautair VLAN

PVE (ook bekend als beschermde poorten) biedt Layer 2-isolatie tussen apparaten in hetzelfde VLAN en ondersteunt meerdere uplinks.

Poortbeveiliging

De mogelijkheid om bron MAC adressen aan havens te sluiten en beperkt het aantal geleerde adressen van MAC.

Inbelservice voor externe verificatie

(RADIUS), terminaal toegangscontrolesysteem voor controllers (TACACS+)

steunt de verificatie van RADIUS en TACACS; switch functioneert als client

Storm-controle

Uitzending, multicast en onbekende unicast

RADIUS-accounting

De RADIUS-accounting functies maken het mogelijk om gegevens te verzenden aan het begin en eind van de services, wat aangeeft hoeveel bronnen (zoals tijd, pakketten, bytes, enzovoort) gebruikt worden tijdens de sessie.

Protection (Denial of Service)

DoS-aanvalpreventie

Toegangscontrolelijsten (ACL’s)

- Steun voor maximaal 512 regels

- Drop or rate limit gebaseerd op bron- en bestemmings-MAC, VLAN-id of IP-adres, protocol, poort, gedifferentieerd servicecode-eindpunt (DSCP)/IP-voorrang, TCP/UDP-bron- en doelpoorten, 802.1p-prioriteit, Ethernet-type, ICMP-pakketten (Internet Control Message Protocol), IGMP-pakketten, TCP-vlag, op tijd gebaseerde ACL’s ondersteund.

Quality-of-Service

Functie

Beschrijving

Prioriteitsniveaus

8 wachtrijen per poort

planning

Wachtrij voor strikte prioriteit en gewogen round-robin (WRR) op basis van DSCP en serviceklasse (802.1p/CoS)

Serviceklasse

op de haven gebaseerd; 802.1p VLAN-prioriteitsgebaseerd; IPv4/v6-voorrang, type service (ToS) en op DSCP gebaseerd; Gedifferentieerde services (DiffServ); classificatie en hermarkering van ACL’s, vertrouwde QoS

Snelheidsbeperking

Ingoespolitie bovenbouw en snelheidscontrole; per VLAN, per poort en op stroom gebaseerd

congestievermijding

Een TCP-congestievermijdingsalgoritme is vereist om wereldwijde TCP-verliessynchronisatie te verminderen en te voorkomen

Normen

Functie

Beschrijving

Normen

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab100BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow-beheer IEEE 802.1D (STP, GARP en GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Meervoudige STP, IEEE 802.1X-poortverificatie, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 76. 8, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Functie

Beschrijving

IPv6

- IPv6-hostmodus

- IPv6 via Ethernet

- IPv6/IPv4 dubbele stack

- IPv6-buurtontdekking en -router (ND)

- IPv6-stateless adresconfiguratie

- Ontdekking maximale verbindingseenheid (MTU) pad

- Dubbele adresdetectie (DAD)

- ICMP versie 6

IPv6-QoS

IPv6-pakketten prioriteren in hardware

IPv6 ACL

IPv6-pakketten met beëindigen of snelheden in hardware

- IPv6-beveiliging van eerste hop

- RA-bewaker

- ND-inspectie

- DHCPv6-bewaking

- Buren-bindtafel (snooping en statische items)

- Integriteitscontrole van buren

Multicast Luistener Discovery (MLD v1/2) - Snooping

Lever IPv6-multicast pakketten alleen aan de vereiste ontvangers

IPv6-toepassingen

Web/SSL, Telnet-server/SSH, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-client, DHCP-automatische configuratie, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

IPv6-aanvraag voor opmerkingen (RFC’s)

- RFC 4443 (die RFC2463 verwijdert) - ICMP versie 6

- RFC 4291 (die RFC 3513 verwijdert) - IPv6-adresarchitectuur

- RFC 4291 - IPv6-adresseringsarchitectuur

- RFC 2460 - IPv6-specificatie

- RFC 4861 (die RFC 2461 verwijdert) - buurontdekking voor IPv6

- RFC 4862 (die RFC 2462 vervalt) - IPv6 stateless adres auto-configuratie

- RFC 1981 - ontdekking van padMTU

- RFC 4007 - IPv6-adresarchitectuur met bereik

- RFC 3484 - Selectiemechanisme voor standaardadres

Beheer

Functie

Beschrijving

Web gebruikersinterface

Ingebouwd configuratiehulpprogramma voor switch voor makkelijke browser-gebaseerde apparaatconfiguratie (HTTP/HTTPS). Ondersteunt configuratie, systeemdashboard, systeemonderhoud en controle

Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP-versies 1, 2c en 3 met ondersteuning voor vallen en SNMP versie 3, gebruikersgebaseerd security model (USM)

Standard Management Information Base (MIB’s)

vreugde-bridge-8021x-MIB

vreugdegevecht tussen de deelnemers aan de lopende rekening

sep-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

conceptstand-ietf-syslog-toestel-MIB

ianadreenummers-MIB

Ianatiglisch-MIB

ianaprot-MIB

adresaanduiding-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB.my

DBB-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

RFC1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

RFC1213-MIB

RFC1757-MIB RFC-I

1215.mijn SNMPv2-B

CONF.my

SNMPv2-TC.my

RFC2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

RFC2013-MIB

RFC2012-MIB

RFC2011-MIB

ontwerp-ietf-entmib-sensor-MIB

DLDp-MIB

DLDXDOT1-MIB

DLDXDOT3-MIB

DLSpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

RFC1389-MIB

RFC1493-MIB

RFC1611-MIB

RFC1612-MIB

RFC1850-MIB

RFC1907-MIB

RFC2571-MIB

RFC2572-MIB

RFC2574-MIB

RFC2576-MIB

rfc2613-MIB

RFC2665-MIB

RFC2668-MIB

rfc2737-MIB

RFC2925-MIB

RFC3621-MIB

RFC4668-MIB

RFC4670-MIB

romp-MIB

tunnelMIB

udp-MIB

Particuliere MIB’s

CISCOSB-LDP-MIB CISCOSB-L

brGmulticast-MIB CISCOSB-S

bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCO-SB-DBL-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-ADVANCED

CISCO-SB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormen-MIB

CISCO-SB-SH-MIB

CISCO-SB-socket-MIB

CISCO-SB-SNP-MIB

CISCO-SB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCO-SB-MIB-multisessioneel

CISCOSB-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-GVRP-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCO-B-DETECTIEPLAATSEN-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-CDB-MIB

CISCOSB-brGmacswitch-MIB

CISCOSB-3sW2SW-S-MIB

CISCO-SB-Smart poorten-MIB

CISCOSB-Tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-BELEIDSMIB

CISCO-SB-env_mib

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-AAA-MIB

CISCO-SB-applicatie-MIB

CISCO-SB-bridgesecurity-MIB

CISCO-DOCUMENTMIB

CISCO-CISCO-CEPUTellers-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCO-SB-dhcp-MIB

CISCO-SB-dlf-MIB

CISCOSB-Dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCO-SB-file-MIB

CISCOSB-Greeneth-MIB

CISCO-B-interfaces-MIB

CISCO-SB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-manginf-MIB

CISCOSB-L-MIB

CISCO-SB-MIB VOOR localisatie

CISCOSB-MSR-MIB

CISCOSB-MNG-MIB

CISCOSB-FYSIEKE MIB

CISCOSB-Po-MIB

CISCO-SB-GEÏNTEGREERDE MIB

CISCOSB-mon-MIB

CISCO-SB-rs232-MIB

CISCO SB-Security Suite-MIB

CISCO-SB-SNMP-MIB

CISCO-SB-SPECIFIEKE LG-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-SYS-MIB

CISCO SB-TCP-SessieMIB

CISCO-SB-traps-MIB

CISCOSB-stam-MIB

CISCO-SB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnelMIB

CISCO-SB-UDP-MIB

CISCOSB-VLAN-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-Debug-Capability-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCO-VOB-VOL spraak-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCO-SB-SYMGE-MIB

CISCO-SB-SYB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO CDP-MIB

CISCOSB-EE-MIB

CISCO-SB-SL-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCO-SB-digitalkeybeheer-MIB

CISCOSB-TBP-MIB

CISCO-SEH-MIB

CISCOSB-SED-MIB

CISCOSB-concept-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-concept-ietf-syslog-toestel-MIB

CISCO-SB-RFC2925-MIB

Afstandsbewaking (RMON)

De ingesloten RMON - softwareagent ondersteunt 4 RMON - groepen (geschiedenis, statistieken, alarmen en gebeurtenissen) voor verbeterd verkeersbeheer, controle en analyse

IPv4- en IPv6-dubbele stack

Coëxistentie van beide protocollen om de migratie te vergemakkelijken

upgrade van firmware

- Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) en TFTP en upgrade via SCP via SSH

- Upgradeffect kan ook worden geïnitieerd via console-poort

- Dubbele afbeeldingen voor software-upgrades voor veerkrachtige firmware

Poortbewaking

Het verkeer op een haven of VLAN kan aan een andere haven voor analyse met een netwerkanalyzer of de sonde RMON worden weerspiegeld. Tot 8 bronpoorten kunnen naar één doelpoort worden gekopieerd. Eén sessie wordt ondersteund

VLAN-spiegeling

Het verkeer van een VLAN kan aan een haven voor analyse met een netwerkanalyzer of RMON - sonde worden weerspiegeld. Tot 8 bron VLAN’s kunnen worden gespiegeld naar één doelpoort. Eén sessie wordt ondersteund.

DHCP (optie 12, 66, 67, 82, 129 en 150)

DHCP-opties vergemakkelijken een striktere controle vanaf een centraal punt (DHCP-server) om IP-adres, automatische configuratie (met download van het configuratiebestand), DHCP-relais en hostname te verkrijgen

Secure-kopie (SCP)

Bestanden veilig naar en vanuit de switch overbrengen

Automatische configuratie met Secure Copy (SCP) voor het downloaden van bestanden

Maakt veilige massale invoering mogelijk met bescherming van gevoelige gegevens

Bestanden van Tekstbewerkbare configuratie

Config-bestanden kunnen met een teksteditor worden bewerkt en naar een andere switch worden gedownload, waardoor een makkelijke massaimplementatie wordt vergemakkelijkt

martports

Vereenvoudigde configuratie van QoS en beveiligingsfuncties

Auto Smartports

Past de intelligentie toe die door de martport rollen wordt geleverd en past het automatisch op de haven toe op basis van de apparaten die over het Protocol van de Ontdekking van Cisco of LLDP-MED worden ontdekt. Dit vergemakkelijkt implementaties zonder aanraking.

Tekstweergave CLI

De opdrachtregel van de schrijftafel interface. Er wordt zowel een volledige CLI als een op een menu gebaseerde CLI ondersteund. Gebruikersprioriteitsniveaus 1, 7 en 15 worden ondersteund voor de CLI.

Cloudservices

Ondersteuning voor Cisco Small Business FindIT-netwerktool

Localisatie

Localisatie van GUI en documentatie in meerdere talen

Overige beheer

Traceroute; één IP-beheer; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; havenmirroring ; TFTP-upgrade; DHCP-client; BOOTP; SNTP; Xmodemupgrade; kabeldiagnostiek; pingelen; syslog; Telnet-client (SSH beveiligde ondersteuning)

Tijdgebaseerde poortwerking

Koppel omhoog of omlaag op basis van een door de gebruiker ingesteld schema (wanneer de poort administratief omhoog is)

Login Banner

Configureerbare meerdere banners voor web- zowel als CLI

Stroomefficiëntie

Functie

Beschrijving

AEEA-naleving (802.3az)

Ondersteunt 802.3az op alle koperpoorten (SG350-modellen)

Detectie van energie

- schakelt Gigabit Ethernet en 10/100 RJ-45-poorten automatisch uit wanneer er een link wordt gedetecteerd

- De actieve modus wordt zonder verlies van pakketten hervat wanneer de switch de link detecteert

Kabellengte-detectie

Past de signaalsterkte aan op basis van de kabellengte voor Gigabit Ethernet-modellen. Beperkt het stroomverbruik voor kabels die korter dan 10 m zijn.

Uitschakelen van poort-LEDs

LEDs kunnen handmatig worden uitgeschakeld om op energie te besparen

Algemeen

Functie

Beschrijving

Jumboframes

Frame-grootte tot 9K (9216) bytes ondersteund op 10/100 en Gigabit-interfaces

MAC-tabel

Tot 16K (16384) MAC-adressen

ontdekking

Functie

Beschrijving

Bonjour

De switch adverteert zichzelf met het Protocol van Bonjour

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) met LLDP-MEDE uitbreidingen

LLDP biedt de switch de mogelijkheid om haar identificatie, configuratie en mogelijkheden bekend te maken met aangrenzende apparaten die de gegevens in een MIB opslaan. LLDP-MED is een versterking van LLDP die de uitbreidingen toevoegt die nodig zijn voor IP-telefoons.

Cisco-detectieprotocol

De switch adverteert met het Cisco Discovery Protocol. Het leert ook het aangesloten apparaat en zijn eigenschappen via het Protocol van de Ontdekking van Cisco.

Power over Ethernet (PoE)

Functie

Beschrijving

802.3af PoE of 802.3at PoE+ Verstuurd over een van de RJ-45 poorten binnen de budgetten van de beursgenoteerde voeding

Switches ondersteunen 802.3at PoE+, 802.3af, 802.3xx 60W en Cisco prestandaard (legacy) PoE. Een maximumvermogen van 60 W naar een 10/100 of Gigabit Ethernet poort voor PoE+ ondersteunde apparaten en 15.4 W voor PoE ondersteunde apparaten, tot het PoE-budget voor de switch is bereikt. Het totale beschikbare vermogen voor PoE per switch is als volgt:

Modelnaam

Aan PoE toegewezen voeding

Aantal poorten die PoE ondersteunen

SF350-48P switch

382 W

48

SF350-48MP-E switch

740 W

48

SG350-10P switch

62 W

8

SG350-10MP router

62 W

8

SG355-10P switch

124 W

8

SG350-28P switch

195 W

24

SG350-28MP-E switch

382 W

24

Fysieke interfaces

Functie

Beschrijving

Poorten

Modelnaam

Totale systeempoorten

RJ45-poorten

Combo-poorten (RJ-45 + SFP)

SF350-48 switch

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48P switch

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48MP-E switch

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet

SG350-10

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG350-10P switch

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG355-10P switch

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG350-10MP router

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG350-28

28 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG350-28P switch

28 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG350-28MP-E switch

28 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 SFP-sleuven, 2 Gigabit Ethernet-combinatie

Toetsen

Reset-toets

Type bekabeling

UnshielDED pair (UTP) categorie 5 of beter voor 10BASE-T/100BASE-TX;

UTP-categorie 5 Ethernet of beter voor 1000BASE-T

LEDs

Systeem, Link/Act, PoE, Speed, LED-energiebesparende optie

Flitser

32 MB

CPU-geheugen

256 MB

Packet Buffer

Functie

Beschrijving

Packet Buffer

Alle getallen zijn geaggregeerd over alle poorten terwijl de buffers dynamisch worden gedeeld:

Modelnaam

Packet Buffer

SF350-48 switch

24 MB

SF350-48P switch

24 MB

SF350-48MP-E switch

24 MB

SG350-10

12 MB

SG350-10P switch

12 MB

SG355-10P switch

12 MB

SG350-10MP router

12 MB

SG350-28

12 MB

SG350-28P switch

12 MB

SG350-28MP-E switch

12 MB

Ondersteunde SFP-modules

SKU

media

Speed

Max. afstand

MGBSX1

Multimode vezel

1000 Mbps

350 m

MGBLH1

Enkelvoudige glasvezel

1000 Mbps

40 km

MGBT1

Enkelvoudige glasvezel

1000 Mbps

100 km

Milieu

Functie

Beschrijving

Afmetingen (W x H x D)

SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP:

11 x 1,45 x 6,7 inch. (279,4 x 44,45 x 170 mm)

SG355-10P, SG350-28:

17,3 x 1,45 x 10,1 inch. (440 x 44,45 x 202 mm)

SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP:

17,3 x 1,45 x 10,1 inch. (440 x 44,45 x 257 mm)

SF350-48P, SF350-48MP:
17,3 x 1,45 x 13,78 inch. (440 x 44,45 x 350 mm)

Gewicht eenheid

SF350-48: 3,57 kg (7,87 lb)

SF350-48P: 5,59 kg (12,34 lb)

SF350-48MP: 5,61 kg (12,37 lb)

SG350-10: 1,09 kg (2,40 lb)

SG350-10P: 1,19 kg (2,62 lb)

SG355-10P: 2,36 kg (5,20 lb)

SG350-10MP: 1,19 kg (2,62 lb)

SG350-28: 2,75 kg (6,06 lb)

SG350-28P: 3,83 kg (8,44 lb)

SG350-28MP: 3,37 kg (7,43 lb)

Voeding

100-240V 50-60 Hz, intern, universeel: SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

100-240V 50-60 Hz, 0,7A, extern: SG350-10

100-240V 50-60 Hz, 1,5A, extern: SG350-10P switch

100-240V 50-60 Hz, intern, universeel: SG355-10P switch
100-240V 50-60 Hz, 2,0A, extern: SG350-10MP router

Certificering

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-markering, FCC Deel 15 (CFR 47) Klasse A

Gebruikstemperatuur

SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

0 tot 40°C (32°C) tot 104°F

SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P

0 tot 45°C (32°C) tot 113°F

SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP

0 tot 50°C (32°C) tot 122°F

Opslagtemperatuur

-20 tot 70°C (-4°C)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Vochtigheid tijdens opslag

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Geluidsniveau en MTBF

Modelnaam

VENTILATOR (nummer)

Geluidsniveau

MTBF  @40C  h)

SF350-48 switch

nietszeggend

N.v.t.

277,653

SF350-48P switch

3

53,7 dB bij 40c

182,270

SF350-48MP-E switch

4

49,8 dB bij 40 °C

191,951

SG350-10

nietszeggend

N.v.t.

308,196

SG350-10P switch

nietszeggend

N.v.t.

205,647

SG355-10P switch

nietszeggend

N.v.t.

296,426

SG350-10MP router

nietszeggend

N.v.t.

80,093

SG350-28

nietszeggend

N.v.t.

367,209

SG350-28P switch

2

47,9 dB bij 40 °C

396,687

SG350-28MP-E switch

4

49,6 dB bij 40 °C

54 dB bij 50 C

213,373