Inleiding

De Cisco SX350 Series Full Managed-switches zijn standalone switches die Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) en Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 Combo + PoE-poorten op specifieke modellen bieden. De switches worden geleverd met nieuwe generatie zeer geïntegreerde pakketprocessors voor Carrier Ethernet en Small-Medium Enterprise (MKB) toepassingen met volledige draadsnelheid.

Met het webgebaseerde hulpprogramma kunt u uw netwerk efficiënt implementeren en beheren. Het instellen en oplossen van problemen kan eenvoudig worden gedaan met makkelijk te gebruiken gereedschappen zoals Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT en Cisco Smartports, wat uw netwerk automatisch alle aangesloten Cisco-apparaten laat detecteren en configureren.

Dit artikel is bedoeld om de kenmerken van de SX350 Series Full Managed-switches weer te geven.

Productfuncties

- Link Flap Preventie

- Ondersteunt de automatische detectie van 100M of 1000M Kleine SFP modules en de auto vormt de juiste snelheid.

- De snelheid van SFP-poorten kan handmatig worden ingesteld

- USB-poort waarop de volgende punten kunnen worden aangesloten:

- Het maken van back-ups van configuratiebestanden

- Het laden van nieuwe beeld- of configuratiebestanden

- QoS-kwaliteit (Quality of Service)

- het Egyptisch beleid

- toegangscontrolelijst (ACL)

- 2 snelheden 3 kleuren (2R3C)

- Port Monitor/Switched Port Analyzer (SPAN)

- SPAN uit 7 sessies

- Op beleid gebaseerde Flow Mirroring

- Switch-beheer

- CLI-uitgangsmodule (Opdracht Line Interface)

- Ondersteuning van Bonjour IPv6

- Web-gebaseerde toepassing

- Zoeken

- Tovenaars: ACL

- pictogram opslaan

- Syslog Popup

- Technische ondersteuning tonen

- Verkeersbewaking

- Grafiek tellers geschiedenis/tellers

- sFlow v5

- PHY-Y

- 88E1680 - geïntegreerde Octal 10/100/1000 Mbps energiezuinige Ethernet-transceiver

- 88E3680 - geïntegreerde 10/100 Mbps energiezuinige Ethernet-transceiver

- 88E1543 - Combo-poortondersteuning

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flitser - 256 MB NAND-Flash

- Protocol-gebaseerde Virtual Area Network (VLAN)

- IP-subnet-gebaseerd VLAN

- Aanmelden aggregatie per default uitgeschakeld

- Ondersteuning van PD-poort

- Nieuwe PoE-chipset maakt het mogelijk dat apparaten functioneren als een stroomclient en om specifiek energieverbruik te vragen

- PoE-controller ingesloten in Network ASIC (AC3) maakt snellere communicatiesnelheid mogelijk tussen de Network-ASIC en de PoE-chip

- twee Combo-poorten die bestaan uit één RJ45-interface en één Mini-GBIC (SFP) interface

- De rest van de havens is PSE: af/in.

- Console/terminal poort (RJ45) voor apparaatbeheer en debug

- Asynchrone gegevens van acht gegevensbits

- eenstopcontact

- Geen pariteit

- Standaardsnelheid voor ontwikkeling is 15200 bps

- Ondersteuning van USB 2.0-poorten

- FAT32 voor lezen/schrijven

- NTFS voor alleen-lezen

Power over Ethernet (PoE))Switches

- SF350-48P switch 48-poorts 10/100 beheerde switch

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE/Power Sourcing-apparatuur (PSE) op 48 FE-poorten

- PoE-begroting 375 W

- SF350-48MP-E switch 48-poorts 10/100 beheerde switch

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE op 48 FE-poorten

- PoE-begroting 740 W

- SG350-28P switch - 28-poorts GigabitPoE Beheerde switch

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE op 24 GE poorten

- PoE-begroting 185 W

- SG350-28MP-E switch- 28-poorts Gigabit PoE Beheerde switch

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE op 24 GE poorten

- PoE-begroting 375 W

- SG350-10P switch - 10-poorts Gigabit Beheerde switch

- 8 GE + 2 GE (2 Combo)

- AT/AF PoE (PSE) op 8 GE

- Begroting 62 W + 2 poorten op het apparaat (PD)

- SG350-10MP 10-poorts OC-10MP switch Gigabit Beheerde switch

- 8 GE + 2 GE (2 Combo)

- AT/AF PoE (PSE) op 8 GE

- Begroting 124 W + 2 PD-poorten

- SG355-10P switch 10-poorts Gigabit Beheerde switch

- 8 GE + 2 GE (2 Combo)

- AT/AF PoE (PSE) op 8 GE

- Begroting 62 W + 2 PD-poorten

Non-PoE-switches

- SG350-10 10-poorts Gigabit beheerde switch

- 8 GE + 2 GE (2 Combo)

- 1 PD poort AT/AF

- SG350-28 28-poorts Gigabit beheerde switch

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- SF350-48 48-poorts Gigabit beheerde switch

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

Opmerking: Klik hier voor meer informatie over de product- en hardwarespecificaties van de SX350 Series Full Managed-switches.

Productoverzicht

Opmerking: De werkelijke verschijning van de switches kan afhankelijk van het exacte model van uw apparaat verschillen. De onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig van de SG350-28P.

Bovenaanzicht

De tekst en het logo van Cisco kunnen boven op het apparaat worden gezien.

Vooraanzicht

Op het voorpaneel van het apparaat, kunnen het systeem LED, Reset-knop en alle poorten worden gezien. Deze poorten zijn met name de USB-poort, RJ45-poorten met hun LED-indicatoren en SFP-poorten. Het aantal poorten en de beschikbaarheid van de LED-indicatoren varieert afhankelijk van het exacte model van uw switch.

Terug

De poorten aan de achterkant van het apparaat bevinden zich in de Power- en Console-indeling. De console poort sluit de schakelaar aan op de seriële poort van de computer met de bijgeleverde console kabel.

Inhoud verpakking

Opmerking: Het uiterlijk van de onderstaande items kan afhankelijk van het exacte model van uw apparaat verschillen.

a)  b)

c)  d)

a) SX350 Series beheerde switch

b) voedingskabel

c) Console-kabel

d) Snelstartgids

Minimumvereisten

- Een router met PoE-ondersteuning, PoE-injector of AC-voedingsadapter

- Categorie 5 Ethernet-netwerkkabel

- TCP/IP, netwerkadapter en besturingssysteem (zoals Microsoft Windows, Linux of Mac OS X) die op elke computer in het netwerk zijn geïnstalleerd

- Java-enabled webbrowser voor de webgebaseerde configuratie zoals Mozilla Firefox 20 of hoger; Google Chrome 23 of hoger; Safari 5.1 of hoger

Technische details

Poorten/Button

Functie

LED-namen

LED-gedrag

LED-referentie

Reset-toets

Hiermee stelt u de standaardinstellingen van het apparaat in

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

USB

Bestandsbeheer

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Systeem

Dubbele kleuren-LED

Systeem

GROEN

- OFF - systeem UIT

- Vast - Het systeem is ingeschakeld en klaar

- Knipperen - Booting/System Zelftest of verkrijgend IP-adres

AMBER

- Knipperen van hardware mislukt

Niet-PoE-switches: 10-10-10

RJ45

Link/Act en snelheid

Links LED-LINK/ACT

Groen

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Rechts LED-snelheid

Groen

- OFF - 10M-link wordt gedetecteerd of geen link

- Vast - een link van 100M wordt gedetecteerd

Niet-PoE-switches:

10-1000 M

RJ45

Link/Act en snelheid

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Rechts LED-snelheid

GROEN

- OFF - 10M/100M Link is gedetecteerd of geen link

- Vast - een link van 1000M wordt gedetecteerd

PoE RJ45-poorten

Link/Act en PoE

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Rechts gericht

PoE

AMBER

- OFF - geen PD gedetecteerd

- Vast - 802.3 af/bij PD wordt gedetecteerd

- Knippering - onderhandelingen

Combo-poorten

Link/Act en snelheid

SFP-poorten met RJ45

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Rechts LED-snelheid

GROEN

- OFF - 10M/100M-link wordt gedetecteerd of geen link

- Vast - een link van 1000M wordt gedetecteerd

SFP-poorten

Speciale mini-GBIC poort

Linkskant

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Rechts gericht

LINK/ACT

GROEN

- OFF - er wordt geen link gedetecteerd

- ON - Link is gedetecteerd

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Verwante inhoud

Configureer ACL op een SX350 Series beheerde switch met behulp van de wizard Toegangscontrolelijst (ACL)

Initiële instellingen op een switch configureren met behulp van de Wizard Introductie