Doel

Extensible Authentication Protocol (EAP) is een authenticatiekader dat vaak wordt gebruikt in draadloze netwerken en point-to-point verbindingen. Het ondersteunt meerdere authenticatiemechanismen zoals symbolische kaarten, smartcards, certificaten, eenmalige wachtwoorden en openbare sleutelencryptie-authenticatie.

Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) is een protocol voor de verificatie van netwerkpoorten dat wordt gebruikt in IEEE 802.1x of op poorten gebaseerde netwerktoegangscontrole, dat wordt ontwikkeld om een generiek netwerkteken-on te geven aan toegangsnetwerkbronnen. EAPOL dat vergelijkbaar is met EAP is een eenvoudige insluiting die via elk LAN-netwerk (Local Area Network) kan worden uitgevoerd.

Dit artikel bevat instructies over het beheer van de 802.1x EAP-statistieken op uw switch.

Toepasselijke apparaten

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.06 — SX500

- 2.3.0.130 — SX350, SG350X, SX550X

802.1x EAP-statistieken beheren

De statistieken van een specifieke interface weergeven

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde gebruik van de schakelaar en kies vervolgens Status en statistieken >802.1x EAP.

Opmerking: De beschikbare menu-opties kunnen afhankelijk van het apparaatmodel verschillen. In dit voorbeeld wordt SG350X-48MP gebruikt.

Opmerking: De MAP 802.1x-pagina geeft gedetailleerde informatie over de MAP-frames die werden verstuurd of ontvangen. Om te weten hoe u de 802.1x instellingen voor poortverificatie op uw switch moet configureren klikt u hier op.

Stap 2. Kies in het interfacegebied de interface waarvoor de Ethernet-statistieken moeten worden weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Port GE5 van Eenheid 1 gekozen.

Stap 3. Klik op een vernieuwingssnelheid in het gebied met verfrissingssnelheid. Dit is de periode die verstrijkt voordat de interfacestatistieken worden ververst.

- Geen vernieuwing: de informatie over de interface die niet zal worden opgefrist met nieuwe informatie.

- 15 seconden — De informatie over de interface wordt elke 15 seconden aangepast.

- 30 seconden — De informatie over de interface wordt elke 30 seconden aangepast.

- 60 seconden — De informatie over de interfaces wordt elke 60 seconden vernieuwd

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 60 seconden gekozen.

De waarden worden weergegeven voor de geselecteerde interface.

- Goedgekeurde EAPOL-frames — Valid EAPOL-frames ontvangen in de haven.

- Ontvangen EAPOL-startframes — Valid EAPOL-startframes ontvangen in de haven.

- Ontvangen legoff-frames — legoff-frames ontvangen in de haven.

- Ontvangen aankondigingen van EAPOL — Ontvangen aankondigingen van EAPOL in de haven.

- Aankondiging van EAPOL Ontvangen frames — Aankondiging door EAPOL van de haven ontvangen aanmaningsverzoeken.

- Ongeldige EAPOL-frames ontvangen — ongeldig EAPOL-frames ontvangen in de haven.

- MAP MAP MAP MAG MAG MAG MAKEN: EAPOL-frames met een ongeldige lengte van de Packet Body Lengte ontvangen op deze poort.

- MKPDU-frames met niet-herkende CKN ontvangen — EAP-frames met niet-herkende Connectivity Association Key Name (CKN) ontvangen op deze poort.

- MKPDU ongeldige frames die zijn ontvangen — MACsec Key Agreement Data Unit (MKPDU)-ongeldige frames die op de poort zijn ontvangen.

- Laatste EAPOL-versie — protocolversienummer toegevoegd aan het laatst ontvangen EAPOL-kader.

- Laatste EAPOL-frame-bron — MAC-adres (Source Media Access Control) dat bij het meest recent ontvangen EAPOL-frame is gevoegd.

- Toegestane EAPOL-frames verzonden — EAPOL-MAP-leveringsframes verzonden in de haven.

- EAPOL-startframes verzonden — EAPOL-startframes doorgegeven in de haven.

- Oogfl-frames verzonden — legoff-frames doorgegeven in de haven.

- Voorschriften van de EAPOL-bekendmaking verzonden — Voorbeelden van de EAPOL-aankondiging die op de haven zijn verzonden.

- Aankondiging van EAPOL Aankondiging van Frames verzonden — Aankondiging van EAPOL-aanmaningsverzoeken verzonden op de haven.

- EAPOL EAP-verificatieframes verzonden — MAP-echtheidsframes verzonden in de haven.

- EAPOL MKA-frames zonder CKN-transmissie — MACsec Key Agreement (MKA)-frames zonder CKN verzonden op de poort.

Stap 4. (Optioneel) Klik op Wis op Interfacetellers om de tellers van de gekozen interface te wissen.

Stap 5. (Optioneel) Klik op de knop Vernieuwen om de pagina met statistieken te verfrissen.

U had nu met succes de 802.1x EAP statistieken van een interface op uw schakelaar moeten beheren.

Statistieken van alle interfaces bekijken

Stap 1. Klik op de MAP 802.1x-pagina op Statistieken voor alle interfaces om alle poorten in tabelweergave te zien.

Stap 2. (Optioneel) Kies een verfrissingssnelheid in de vervolgkeuzelijst Vernieuwingssnelheid. Dit is de periode die verstrijkt voordat de interfacestatistieken worden ververst.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 30 seconden gekozen.

Stap 3. Kies het interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de Port of Unit 1 gekozen.

Stap 4. Klik op Ga.

In de tabel met MAP-statistieken worden de statistieken van alle poorten van de gekozen switch weergegeven.

Stap 5. (Optioneel) Scrolt naar rechts of links van de pagina om meer statistieken te bekijken.

Stap 6. (Optioneel) Klik op Alle interfacetellers wissen om de tellers van de gekozen interface te wissen.

Stap 7. (Optioneel) Klik op Vernieuwen om de pagina met statistieken te verfrissen.

Stap 8. (Optioneel) Klik om de tellers van een specifieke interface te verwijderen op de interface en klik vervolgens op de knop Interfacetellers wissen.

Stap 9. (Optioneel) Klik om de statistieken van een specifieke interface te bekijken op de interface en klik vervolgens op de knop Interfacestatistieken bekijken.

U had nu met succes de 802.1x EAP statistieken van alle poorten van uw schakelaar moeten bekijken.

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken