Doel

Dit document heeft als doel u te laten zien hoe u een tekstbestand kunt maken om de IP-instellingen in een switch aan te passen.

Inleiding

Staat uw switch u niet toe om een dynamisch toegewezen IP-adres naar een statisch IP-adres te converteren? Als u moeite hebt een statisch IP-adres aan een switch toe te wijzen, vanwege een bug of een ander probleem, kan dit document helpen. Dit document biedt een alternatief voor het uitvoeren van interactie in de grafische gebruikersinterface (GUI). U kunt opdrachten laden met behulp van de bestandsbewerkingen door een tekstbestand dat kan helpen bij de automatisering van een aantal van de gewenste stappen.

In dit document worden de stappen geboden om een tekstbestand met bepaalde opdrachten te maken dat u helpt uw dynamisch IP-adres te wijzigen in een statisch IP-adres naar keuze. Vervolgens leert u hoe u het tekstbestand kunt uploaden met behulp van de bestandbewerkingen van de switch.

Toepasselijke apparaten

- Cisco Small Business-Switches (Zorg ervoor dat CLI-opdrachten op deze modellen worden ondersteund)

Een tekstbestand maken

Stap 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en navigeer naar Nieuw > Tekstdocument. Hierdoor kunt u een nieuw tekstbestand maken.

Opmerking: In dit document gebruiken we een Windows-besturingssysteem om aan te tonen dat u een tekstbestand maakt en op de switch uploadt.

Stap 2. Geef het tekstbestand een naam. De naamgevingsconventies zijn niet van belang voor het tekstbestand. Dubbelklik vervolgens op het bestand om het te bewerken.

In dit voorbeeld, zullen we switch runfig als onze bestandsnaam gebruiken.

Stap 3. Hieronder bevinden zich de opdrachten die nodig zijn om het tekstbestand te vullen.

Opmerking: Deze IP's inclusief kunnen worden vervangen door respectievelijk toepasbare IP, SUBNET en gateway IP.

Cisco 300 Series Opdrachthandleiding voor beheerde Switches.

Cisco 350 Series Opdrachthandleiding voor beheerde Switches.

Cisco 350X Series Stackable Managed Switches Opdrachtgids.

Cisco 500 Series Stackable Managed Switches Opdrachthandleiding.

Cisco SG550X Series Stackable Managed Switches Opdrachtgids.

Het bestand moet iets soortgelijks bevatten:

configuratie t - Voer de mondiale configuratiemodus in.

int VLAN 1 - Voer de modus voor de interfaceconfiguratie (VLAN) in voor een specifiek VLAN.

geen ip adres dhcp - gebruik de no-vorm van deze opdracht om een verworven IP-adres vrij te geven.

geen ip adres - gebruik het no-formulier van deze opdracht om een IP-adresdefinitie te verwijderen.

ip-adres 192.168.1.99 255.255.255.0 - gebruik deze opdracht om een IP-adres voor een interface te definiëren.

exit - Om een modus te verlaten en de gebruiker naar de volgende hogere modus in de CLI mode hiërarchie te brengen.

ip standaard-gateway 192.168.1.1 - Gebruik deze opdracht om een standaardgateway (apparaat) te definiëren.

Stap 4. Sla het bestand op door in Bestand > Opslaan of ingedrukt houden op CTRL-toets en druk vervolgens op de toets S.

Nadat u uw tekstbestand hebt opgeslagen, uploadt u het bestand naar de switch.

Het bestand op de switch uploaden

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw switch.

Opmerking: In dit voorbeeld gebruiken we een SG550X-24 switch.

Stap 2. Navigeer naar Beheer > Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen.

Stap 3. Selecteer in de pagina Bestandsbewerkingen de volgende bewerkingen.

・ Bestand bijwerken - veld Type bewerking.

・ Configuratie uitvoeren - veld type doelbestand.

・ HTTP/HTTPS - veld Methode kopiëren.

Opmerking: Alle configuraties die in het configuratibestand worden uitgevoerd zijn volatiel, wat betekent dat het niet blijft behouden tussen de herstart. Als u de configuratie tussen de opnieuw opgestarte apparatuur wilt behouden, kopieert u het configuratiesbestand naar het Opstartbestand nadat u alle wijzigingen hebt uitgevoerd.

Stap 4. Klik in de Bestandsnaam op Bladeren... om een bestand te selecteren dat u wilt uploaden.

Stap 5. Er verschijnt een venster voor het uploaden van bestanden. navigeren naar de locatie van uw tekstbestand en selecteer het bestand. Klik op Openen.

Stap 6. Klik op Toepassen om het bestand op de actieve configuratie bij te werken.

Stap 7. Er wordt een balk met verwerkingsgegevens weergegeven. Dit gebeurt wanneer de switch het tekstbestand naar de actieve configuratie uploadt. Wacht een paar minuten voordat u naar stap 8 gaat.

Opmerking: Er is geen indicatie die aangeeft dat het bestand is geüpload.

Stap 8. Na een paar minuten te hebben gewacht, zou de switch het nieuwe configuratiebestand in de actieve configuratie van de switch moeten hebben geladen. Open een nieuwe browser en voer het IP adres van de switch in in de URL waaraan deze in uw tekstbestand is toegewezen.

In dit voorbeeld werd 192.168.1.1999 gebruikt. Mogelijk moet u https:// toevoegen voor het IP-adres. Als dit lukt, laadt uw pagina op in een waarschuwing: Potentiële Security Risk Ahead op pagina. Klik op Geavanceerd... en accepteer het risico en ga door. Dit brengt je naar de webconfiguratie pagina van de switch.

Opmerking: De screenshot die werd gemaakt werd gebruikt in een browser Firefox, je zou een gelijkaardige pagina moeten krijgen als je een andere browser gebruikt.

Stap 9. Meld u aan bij de webconfiguratie van de switch.

Stap 10. Navigeer naar IP-configuratie > IPv4-interface.

Stap 1. De IPv4-interfacetabel zal het nieuwe statische IP-adres weergeven dat aan de switch is toegewezen. In dit voorbeeld kunnen we zien dat ons IP-adres 192.168.1.99 is met het IP-adrestype van Static.

Conclusie

U moet nu met succes een statisch IPv4-adres op de VLAN-interface hebben toegewezen door het op web gebaseerde hulpprogramma van de switch te gebruiken door een tekstbestand te gebruiken.