Doel

Het Cisco Discovery Protocol (CDP) is een protocol dat door Cisco-apparaten wordt gebruikt om apparaatinformatie met andere aangesloten Cisco-apparaten te delen. Dit omvat het type apparaat, de firmware versie, IP-adres, serienummer en andere informatie ter identificatie. CDP-instellingen kunnen mondiaal of op individuele poortbasis worden aangepast op de switch. .

Overeenkomstig met Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is CDP een protocol op de koppelingslaag voor rechtstreeks verbonden buren om zichzelf en hun mogelijkheden aan elkaar bekend te maken. Echter, in tegenstelling tot LLDP, is CDP een eigen protocol van Cisco.

Dit artikel bevat instructies over het configureren van CDP-instellingen op een switch door de Graphical User Interface (GUI), die de volgende werkschema's bestrijkt:

1. Configureer de globale parameters van CDP in de schakelaar.

2. Configureer de CDP-instellingen per interface.

3. (Optioneel) Als Auto Smartport wordt gebruikt om de functies van CDP-apparaten te detecteren, moet u CDP-instellingen configureren op basis van de eigenschappen van de Smartport. Klik hier voor meer informatie.

Toepasselijke apparaten

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 2.3.0.130

CDP-eigenschappen configureren

CDP Global Properties configureren

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van uw switch en kies vervolgens Advanced in de vervolgkeuzelijst Display Mode.

Opmerking: De beschikbare menu-opties kunnen afhankelijk van het apparaatmodel verschillen. In dit voorbeeld wordt SG350X-48MP gebruikt.

Stap 2. Kies Beheer > Detectie - CDP > Eigenschappen.

Stap 3. In het gebied CDP Status, controleert u het vakje Enable om CDP op de schakelaar te activeren. Dit is standaard ingeschakeld. Als u CDP hebt ingeschakeld, slaat u over op Stap 5.

Stap 4. (Optioneel) In het CDP-kader voor de verwerking van frames kiest u een radioknop die overeenkomt met de gewenste actie van de switch wanneer deze een CDP-pakket ontvangt. Dit gebied is alleen beschikbaar als CDP op de schakelaar is uitgeschakeld. Na het kiezen van een optie, sla dan over naar Stap 13.

De opties zijn:

- Overbrugging - Wanneer CDP wereldwijd uitgeschakeld is, worden CDP-pakketten als regelmatige gegevenspakketten verzonden en verzonden op basis van het Virtual Local Area Network (VLAN).

- Filtering - Wanneer CDP wereldwijd wordt uitgeschakeld, worden CDP-pakketten gefilterd of verwijderd.

- Overstroming - Wanneer CDP wereldwijd uitgeschakeld is, worden CDP-pakketten overstroomd naar alle poorten in het product die in Spanning Tree Protocol (STP) worden doorgespoeld, waarbij de VLAN-filterregels worden genegeerd.

Stap 5. In het gebied CDP Voice VLAN Advertisement, controleer het aanvinkvakje Enable om de schakelaar te laten adverteren met de stem VLAN via CDP op alle poorten die CDP ingeschakeld hebben en leden van de stem VLAN zijn.

Stap 6. In het CDP-gebied met verplichte TLV's Schakel het aanvinkvakje Enable in om inkomende CDP-pakketten weg te sturen die niet de verplichte type-length-waarde (TLV) bevatten.

Stap 7. In het gebied CDP Versie, klik op een radioknop om te kiezen welke versie van CDP u wilt gebruiken. CDPv2 is de meest recente release van het protocol en biedt intelligentere functies voor het opsporen van apparaten.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt versie 2 geselecteerd.

Stap 8. In het gebied CDP Hold Time (CDP) klikt u op een radioknop om te bepalen hoeveel tijd CDP-pakketten er zijn opgeslagen voordat u deze weggooit.

De opties zijn:

- Gebruik standaard - Klik op om de standaardtijd van 180 seconden te gebruiken.

- Gebruiker gedefinieerd - Klik om in het daarvoor bestemde veld een aangepaste hoeveelheid tijd tussen 10 en 255 seconden in te voeren.

Opmerking: In dit voorbeeld is de duur van de houdtijd ingesteld op 240 seconden.

Stap 9. In het veld CDP Transmission Rate selecteert u een radioknop om de transmissiesnelheid van CDP-pakketten in seconden te bepalen.

De opties zijn:

- Gebruik standaard - Klik op om de standaardtijd van 60 seconden te gebruiken.

- Gebruiker gedefinieerd - Klik om in het daarvoor bestemde veld een aangepaste hoeveelheid tijd tussen 5 en 254 seconden in te voeren.

Stap 10. Klik in het veld ApparaatID op een radioknop om te bepalen wat het formaat van de apparaat-ID zal zijn.

De opties zijn:

- MAC-adres - Specificeert dat het apparaat-ID TLV het MAC-adres van het apparaat bevat.

- Serienummer - Specificeert dat device-ID TLV het hardware serienummer van het apparaat bevat.

- Hostname - Specificeert dat device-ID TLV de hostnaam van het apparaat bevat.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het MAC-adres gekozen.

Stap 1. In het gebied Source Interface, kies een radioknop om te bepalen welk IP-adres in het TLV-veld van uitgaande CDP-pakketten zal worden gezet.

De opties zijn:

- Gebruik standaard - Klik op om het IP-adres van de vertrekkende interface te gebruiken. Als deze optie is geselecteerd, slaat u over naar Stap 13.

- Gebruiker gedefinieerd - Klik om een interface te kiezen (het geselecteerde IP-adres van de interface wordt gebruikt) uit de vervolgkeuzelijsten in het interfacegebied.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de door de gebruiker gedefinieerde optie geselecteerd.

Stap 12. (Optioneel) Kies in het gebied Interface de eenheid en poort in de corresponderende vervolgkeuzelijsten.

Stap 13. In het gebied Spraak VLAN-tegenhanger van Syslog, controleert u het aankruisvakje Enable om een syslogbericht te verzenden wanneer er een fout in een spraak-VLAN wordt gedetecteerd. Een fout-match van VLAN is wanneer de informatie van VLAN in een inkomend frame niet de geadverteerde mogelijkheden van het lokale apparaat overeenkomt.

Stap 14. In het gebied Syslog Native VLAN Mismatch, controleer het aanvinkvakje Enable om een syslig-bericht te verzenden wanneer er een tegenstrijdigheid van VLAN wordt gedetecteerd.

Stap 15. In het gebied Syslog Duplex Mismatch, controleert u het aankruisvakje Enable om een syslig-bericht te verzenden wanneer een duplexfout-match wordt gedetecteerd.

Stap 16. Klik op Toepassen.

U had nu met succes de mondiale CDP-instellingen op uw switch moeten configureren.

CDP-interfaceeigenschappen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies Beheer > Discovery-CDP > Interface-instellingen.

Opmerking: Deze pagina is alleen beschikbaar in geavanceerde weergavemodus. De weergavemodus kan worden gewijzigd met de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het webprogramma.

Stap 2. (Optioneel) Kies een filter en klik op Ga om dit te doen. In dit voorbeeld wordt de Port of Unit 1 gekozen.

Opmerking: Als de switch deel uitmaakt van een stapel, kunt u de interfaces van andere eenheden in de stapel weergeven door de vervolgkeuzelijst boven in de tabel te gebruiken.

Stap 3. Selecteer in de tabel met CDP-interfaceinstellingen de radioknop van de interface die u wilt configureren.

Stap 4. Scrolt neer en klik op Bewerken.

Stap 5. Het interfacegebied toont de gekozen poort in de tabel met CDP-interfaceinstellingen. U kunt de vervolgkeuzelijsten Eenheid en Port gebruiken om respectievelijk een andere te configureren eenheid en poort te kiezen.

Stap 6. In het gebied CDP-status controleert u op het aanvinkvakje Enable om CDP op de aangegeven poort in te schakelen.

Stap 7. In het gebied Spraak VLAN-tegenhanger van Syslog, controleert u het aankruisvakje Enable om een syslogbericht te verzenden wanneer er een fout in een spraak-VLAN is gedetecteerd op de gespecificeerde poort. Een fout-match van VLAN is wanneer de informatie van VLAN in een inkomend frame niet de geadverteerde mogelijkheden van het lokale apparaat overeenkomt.

Stap 8. In het gebied Mismatch van Syslowakije VLAN, controleer het aankruisvakje Inschakelen om een syslogbericht te verzenden wanneer er een tegenstrijdigheid van VLAN wordt gedetecteerd op de gespecificeerde poort.

Stap 9. In het gebied Syslog Duplex Mismatch, controleert u het aankruisvakje Enable om een syslig-bericht te verzenden wanneer een duplex foutherstel wordt gedetecteerd in de gespecificeerde poort.

Stap 10. Klik op Toepassen dan op Sluiten. De wijzigingen worden toegepast op de opgegeven poort.

Stap 1. (Optioneel) Om de instellingen van een poort snel naar een andere poort of poorten te kopiëren, kiest u de radioknop, scrollen en klikt u op de knop Kopie-instellingen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt GE2 geselecteerd.

Stap 12. (Optioneel) In het veld Kopieer van ingang voert u de poort of poorten in (gescheiden door komma's) waar u de instellingen van de gespecificeerde poort naar wilt kopiëren. U kunt ook een scala aan poorten invoeren.

Opmerking: In dit voorbeeld worden de CDP-instellingen van poort 2 toegepast op poorten 13 en 15 tot 20.

Stap 13. Klik op Toepassen dan op Sluiten. De CDP-poortinstellingen moeten worden gekopieerd.

U had nu met succes de CDP-instellingen op de poorten op uw switch moeten configureren.

De CDP-instellingen weergeven of wissen

Lokale informatie van CDP

Stap 1. Om CDP lokale informatie van de switch weer te geven, kiest u Beheer > Discovery - CDP > CDP Local Information.

Stap 2. Kies in het gebied Interface de eenheid en de poort in de corresponderende vervolgkeuzelijsten.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de lokale CDP-informatie van poort GE1 van Unit 1 weergegeven.

De volgende gegevens worden weergegeven:

CDP - hiermee wordt aangegeven of CDP is ingeschakeld of niet.

Apparaat-ID TLV

- ApparaatID Type - Type van de in het instrument-ID TLV geadverteerde inrichting-ID.

- ApparaatID - ApparaatID geadverteerd in het toestel-ID TLV.

Systeemnaam TLV

- Systeemnaam - systeemnaam van het apparaat.

Adres TLV

- Adres 1-3 - IP adressen (gepubliceerd op het apparaatadres TLV).

PoortTLV

- Port ID - Identificatiecode van de in het TLV van de haven geadverteerde haven.

KANTOOR

- Capaciteiten - In de "poort TLV" bekendgemaakte vaardigheden.

Versie TLV

- Versie - Informatie over de softwarerelease waarop het apparaat actief is.

Platform-TLV

- Platform - Identificatiecode van het platform dat in het TLV wordt geadverteerd.

Native VLAN-TLV

- Native VLAN - De native VLAN-id wordt in het native VLAN-TLV geadverteerd.

Volledig/half duplexv

- Duplex - Is de haven half of volledig geadverteerd in het volledige/halfgecompliceerde TLV.

TelePresence-TLV

- Applicatie-ID - Type voorziening aan poort zoals aangegeven in het TLV van het apparaat.

- Applicatie VLAN-id - VLAN op het apparaat dat door het apparaat wordt gebruikt. Als het apparaat bijvoorbeeld een IP-telefoon is, is dit de spraak-VLAN.

Extended Trust TLV

- Extended Trust - Enabled geeft aan dat de poort is vertrouwd, wat betekent dat de host/server waarvan het pakket wordt ontvangen, wordt vertrouwd om de pakketten zelf te markeren. In dit geval worden de pakketten die op een dergelijke poort zijn ontvangen niet gemarkeerd. Uitgeschakeld betekent dat de haven niet vertrouwd is in welk geval, het volgende veld relevant is.

CoS voor TLV met onvertrouwde poorten

- CoS voor onvertrouwde poorten - Als Extended Trust op de poort is uitgeschakeld, geeft dit veld de Layer 2 CoS-waarde weer, d.w.z. een 802.1D/802.1p prioriteitswaarde. Dit is de COS waarde waarmee alle pakketten die op een onvertrouwde poort worden ontvangen door het apparaat worden herkend.

Aan/uit beschikbaar TLV

- ID aanvragen - ID dat op het laatste energieverzoek is ontvangen, heeft dezelfde weerslag op het veld aanvraag-ID dat voor het laatst is ontvangen in een Power-over-TLV. Het is 0 als er geen Aangevraagde TLV is ontvangen sinds de interface voor het laatst naar Up is overgeschakeld.

- ID van energiebeheer - Waarde verhoogd met 1 (of 2, om 0 te vermijden) telkens wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

Verandering in stroomniveau of beheerniveau

Een TKV-Power aangevraagd wordt ontvangen met een aanvraag-ID-gebied dat afwijkt van de laatst ontvangen reeks (of wanneer de eerste waarde wordt ontvangen). De interface gaat naar beneden.

- Beschikbaar vermogen - hoeveelheid energieverbruik per poort.

- Management Power Level - Hiermee wordt het verzoek van de leveranciers aan het peulapparaat voor het energieconsumptieniveau van de voeding weergegeven. Het apparaat geeft in dit veld altijd "Geen voorkeur" weer.

4-draads Power via MDI (UPOE) TLV

Geeft aan of dit TLV wordt ondersteund.

- 4-poorts PoE ondersteund - Hier wordt weergegeven of PoE wordt ondersteund.

- Reserveparedetectie/-classificatie vereist - hiermee wordt aangegeven of deze classificatie is vereist.

- PD reserveparaat gewenste toestand - hiermee wordt de gewenste reservepoppaar weergegeven.

- PD spaar operationele toestand paren - geeft de staat van de spits weer.

CDP-buurtinformatie

Stap 1. Om CDP-buurinformatie van de switch weer te geven, kiest u Beheer > Discovery - CDP > CDP buurtinformatie.

Stap 2. (Optioneel) Om een filter te kiezen, controleert u het vakje Filter, kiest u een lokale interface en klikt u op Ga.

De pagina Informatie over de CDP bevat de volgende velden voor de link partner (buurman):

- Apparaat ID - Buurders-ID.

- systeemnaam - systeemnaam van de buren.

- Lokale interface - nummer van de lokale poort waarop een buurman is aangesloten.

- Advertisement Versie - CDP-protocolversie.

- Tijd om te leven (sec) - Tijdinterval (in seconden) waarna de informatie voor deze buurman wordt verwijderd.

- Capaciteiten - door de buurman bekendgemaakte vaardigheden.

- Platform - informatie van platform TLV van een buurman.

- Buurlandinterface - Uitgaande interface van een buur.

Stap 3. (Optioneel) Klik om de CDP-buurtgegevens van een bepaalde buurman te bekijken, op de radioknop van de Product-ID en vervolgens op de knop Details.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de informatie over apparaat ID40a6e8f4d3 weergegeven.

Deze pagina bevat de volgende informatie over de buurman:

- ApparaatID - Identificatiecode van het aangrenzende apparaatje.

- Systeemnaam - naam van de naburige ID van het apparaat.

- Lokale interface - interfacenummer van de poort waardoor frame is aangekomen.

- Advertisement Versie - versie van CDP.

- Tijd om te leven - Tijdinterval (in seconden) waarna de informatie voor deze buurman wordt verwijderd.

- Capaciteiten - Primaire functies van het apparaat. De capaciteiten worden aangegeven door twee octetten. Bits 0 tot en met 7 wijzen op, respectievelijk Ander, Repeater, Bridge, WLAN-AP, router, Telefoon, DOCSIS-kabelapparaat en -station. De bits 8 tot en met 15 zijn gereserveerd.

- Platform - Identifier van het buurplatform.

- Buurinterface - Interface nummer van de buur door welk frame is gearriveerd.

- Native VLAN - buren native VLAN.

- Toepassing - naam van toepassing op de buur.

- Duplex - Is de vraag of de interface van de buren half of volledig duplex is.

- Adressen - Adressen van de buur.

- Macht getekend - hoeveelheid energie die door de buur op de interface wordt verbruikt.

- Versie - softwareversie van de buur.

Power-aanvraag

- ID aanvragen - ID dat op het laatste energieverzoek is ontvangen, heeft dezelfde weerslag op het veld aanvraag-ID dat voor het laatst is ontvangen in een Power-over-TLV. Het is 0 als er geen Aangevraagde TLV is ontvangen sinds de interface voor het laatst naar Up is overgeschakeld.

- ID van energiebeheer - Waarde verhoogd met 1 (of 2, om 0 te vermijden) telkens wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

Gebieden met beschikbaar vermogen of beheerniveau veranderen de waarde. Een TKV-Power aangevraagd wordt ontvangen met een veld aanvraag-ID dat afwijkt van de laatst ontvangen reeks (of wanneer de eerste waarde wordt ontvangen). De interface gaat naar beneden.

- Beschikbaar vermogen - hoeveelheid energieverbruik per poort.

- Management Power Level - Hiermee wordt het verzoek van de leverancier aan het peulapparaat voor zijn energieconsumptie-TLV weergegeven. Het apparaat geeft in dit gebied altijd "Geen voorkeur" weer.

4-draads voeding via MDI

- 4-poorts PoE ondersteund - Geeft systeem- en poortondersteuning aan die de 4-paars bedrading mogelijk maakt (alleen waar voor specifieke poorten die deze hardwaremogelijkheid hebben).

- Reserveparedetectie/-classificatie vereist - Geeft aan dat de draad met 4 paars nodig is.

- PD. Gewenst parkeren - Geeft een peulapparaat aan met het verzoek om de 4-paars-mogelijkheid in te schakelen.

- PD reserve operationele toestand - Geeft aan of de 4-paars mogelijkheid is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Stap 4. (Optioneel) Klik op de knop Sluiten om het gedetailleerde CDP-buurvenster te sluiten.

Stap 5. (Optioneel) Klik op de knop Tabel wissen om alle aangesloten apparaten los te koppelen als u CDP gebruikt en als Auto Streepjespoort is ingeschakeld, zullen alle poorttypen standaard worden gewijzigd.

Stap 6. (Optioneel) Klik op de knop Vernieuwen om de tabel met buurtinformatie van CDP te verfrissen.

CDP-statistieken

De pagina CDP Statistics toont informatie over CDP-frames die van een poort worden verzonden of ontvangen. CDP-pakketten worden ontvangen van apparaten die op de switchinterfaces zijn aangesloten, en worden gebruikt voor de SmartPort-functie.

Stap 1. Om CDP-statistieken van de switch weer te geven, kiest u Beheer > Discovery - CDP > CDP-statistieken.

Stap 2. (Optioneel) Kies een filter en klik op Ga om dit te doen. In dit voorbeeld wordt de Port of Unit 1 gekozen.

De volgende velden worden weergegeven voor elke interface inclusief de OB-poort:

- Ontvangen/verzonden pakketten:

- Versie 1 - Aantal ontvangen/verzonden CDP-pakketten, versie 1.

- Versie 2 - Aantal ontvangen/verzonden CDP-pakketten, versie 2.

- Totaal - Totaal aantal ontvangen/verzonden CDP-pakketten.

- CDP-foutenstatistieken - In deze sectie worden de CDP-fouttellers weergegeven.

- Illegale checksum - aantal pakketten die worden ontvangen met een illegale checksum.

- Andere fouten - Aantal ontvangen pakketten met andere fouten dan onwettige controlebedragen.

- buren over het maximum - Aantal keren dat pakketinformatie niet kon worden opgeslagen in cache vanwege gebrek aan ruimte.

Stap 3. (optioneel) Klik om tellers op een specifieke interface te wissen op de radioknop van de corresponderende interface en klik vervolgens op Wis van interfacetellers.

In dit voorbeeld wordt GE26 gekozen.

Stap 4. (optioneel) Om alle tellers op alle interfaces te wissen, klikt u op Alle interfacetellers wissen. U kunt alle tellers verfrissen door op Vernieuwen te klikken.

U moet nu met succes de CDP-instellingen op uw schakelaar hebben ingesteld met behulp van de GUI.

Om CDP-instellingen te configureren op een schakelaar met behulp van een opdrachtregel-interface (CLI), klikt u hier.