Doel

Loopback Detection (LBD) is een functie die tegen loops beschermt door lusprotocol-pakketten te verzenden wanneer deze lusbescherming is ingeschakeld. Wanneer de switch een pakket lus protocol doorgeeft en de poort hetzelfde pakket ontvangt, sluit deze de poort die het pakket heeft ontvangen af. Hoewel vergelijkbaar met het Spanning Tree Protocol (STP), is LBD niet afhankelijk van STP. De poort die de lus ontving wordt op sluitstaat geplaatst. Er wordt dan een val verstuurd en de gebeurtenis wordt ingelogd.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 2.3.5.63

Loopback-detectie op de Switch inschakelen

Stap 1. Kies of u de switch wilt beheren of het netwerk wilt beheren.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt voor Switch Management gekozen.

Stap 2. Voer uw aanmeldingsgegevens in en klik vervolgens op Inloggen.

Stap 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Weergavemodus en kies vervolgens Geavanceerd.

Stap 4. Kies Port Management > Loopback Detectie-instellingen.

Stap 5. Controleer het vakje Loopback Detectie inschakelen.

Stap 6. Voer de waarde van het detectieinterval in.

Opmerking: Het geldige bereik loopt van 10 tot 60. De standaardwaarde is 30. In dit voorbeeld wordt 25 opgegeven.

Stap 7. Klik op Toepassen.

Stap 8. (Optioneel) Klik op Save om de configuratie permanent op te slaan.

Loopback-detectie in de poort inschakelen

Stap 1. Klik in de tabel met de instelling van de Loopback Detectie-poort op de radioknop die overeenkomt met de poort die moet worden geconfigureerd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt XG3 gekozen.

Stap 2. Klik op Bewerken.

Stap 3. Controleer de Loopback Detectieservice Enable check.

Stap 4. Klik op Toepassen.

Stap 5. Klik op Save om de configuratie permanent op te slaan.

Stap 6. Controleer dat de administratieve status Loopback Detectie is ingeschakeld.

Stap 7. (Optioneel) Herhaal de stappen voor elke poort die LBD nodig heeft.

U zou nu succesvolle loopback detectie op uw switch moeten hebben geactiveerd.