Doel

De instellingen voor de Time-out bij inactiviteitensessie bepalen het interval dat de beheersessies onklaar kunnen blijven voor de tijdelijke oplossing. Zodra de tijdswaarde wordt bereikt moet u opnieuw inloggen om de verbinding voor de volgende sessies te kunnen herstellen:

- HTTP-sessie

- HTTPS-sessie

- Sessiebeheer

- Telnet-sessie

- SSH-sessie

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 2.3.0.130

Time-outinstellingen voor inline sessie configureren

Stap 1. Meld u aan bij de schakelaar.

Stap 2. Kies Administratie > Time-out bij ononderbroken sessie.

Stap 3. Kies de Time-outtijd voor HTTP-sessie uit de corresponderende vervolgkeuzelijst. Als een browser ongebruikt blijft voor meer dan de gespecificeerde timeout waarde, sluit de switch de sessie. De standaardwaarde is 10 minuten. In dit voorbeeld wordt 30 minuten gekozen voor Time-out voor HTTP-sessie.

Stap 4. Kies de Time-outtijd voor HTTPS-sessie uit de corresponderende vervolgkeuzelijst. Als een browser ongebruikt blijft voor meer dan de gespecificeerde timeout waarde, sluit de switch de sessie. De standaardwaarde is 10 minuten. In dit voorbeeld worden er 30 geselecteerd voor Time-out voor HTTPS-sessie.

Stap 5. Kies de Time-outtijd voor console-sessie uit de corresponderende vervolgkeuzelijst. Als de consolesessie voor meer dan de gespecificeerde timeout waarde ongebruikt blijft, sluit de switch de sessie. De standaardwaarde is 10 minuten. In dit voorbeeld, wordt nooit gekozen voor de Time-out voor console-sessie.

Stap 6. Kies de Time-outtijd voor Telnet-sessie van de corresponderende vervolgkeuzelijst. Een telnet-sessie is een externe verbinding naar een specifiek netwerk. Als de telnet-sessie ongebruikt blijft voor meer dan de gespecificeerde timeout waarde, sluit de switch de sessie. De standaardwaarde is 10 minuten. In dit voorbeeld wordt 30 minuten gekozen voor Time-out bij telersessie.

Stap 7. Kies de Time-outtijd voor SSH-sessie uit de corresponderende vervolgkeuzelijst. Een SSH-sessie is een externe verbinding naar een specifiek netwerk, maar in tegenstelling tot telnet biedt deze een encryptie. Als de SSH-sessie voor meer dan de opgegeven waarde ongebruikt blijft, wordt de sessie gesloten. De standaardwaarde is 10 minuten. In dit voorbeeld wordt 30 minuten gekozen voor Time-out voor SSH-sessie.

Stap 8. Klik op Toepassen.

Stap 9. (Optioneel) Klik op Opslaan.

U dient nu de instellingen voor de tijdelijke oplossing van ononderbroken sessie in de switch te hebben ingesteld.