Inleiding

De Cisco SX250 Series Smart-Switches zijn ontworpen om eenvoudig te configureren, te beheren en probleemoplossing te bieden, zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsprioriteiten. Deze switches zijn uitgerust met een nieuwe generatie zeer geïntegreerde, rendabele pakketprocessors gericht op Carrier Ethernet en Small-Medium Enterprise (MKB) toepassingen met volledige draadsnelheid Fast Ethernet (FE) of Gigabit Ethernet (GE) poorten en GE Combo-platforms.

Met het webgebaseerde hulpprogramma kunt u uw netwerk efficiënt implementeren en beheren. Het instellen en oplossen van problemen kan eenvoudig worden gedaan met makkelijk te gebruiken gereedschappen zoals Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT en Cisco Smartports, wat uw netwerk automatisch alle aangesloten Cisco-apparaten laat detecteren en configureren.

Dit artikel bevat de productspecificaties van de SX250 Smart-Switches.

Opmerking: Als u wilt weten over de functies en functies van de SX250 Smart-Switches, klikt u hier.

Toepasselijke apparaten

- SF250 Series-switches

- SG250 Series switch

Softwareversie

- 2.2.5.68

SX250 Series-productspecificaties

Prestaties

Functie

Beschrijving

switchingcapaciteit en transportsnelheid

Alle switches zijn draadsnelheid en niet-blokkering

Model

Capaciteit in miljoenen pakketten per seconde (mpps) (64-bytes)

switchingcapaciteit in Gigabit per seconde (Gbps)

SF250-48 switch

13.10

17.6

SF250-48HP switch

13.10

17.6

SG250-10P switch

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP switch

38.69

52.0

SG250-26P switch

38.69

52.0

Layer 2-switching

Functie

Beschrijving

Spanning Tree Protocol (STP)

Ondersteuning van standaard 802.1d-overspannende bomen

Snelle convergentie met behulp van 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), standaard ingeschakeld

Meervoudige oversparing drie instanties met 802.1s (MSTP); 8 instanties worden ondersteund

Poortgroepering/link-aggregatie

Ondersteuning voor IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Tot 4 groepen

Tot 8 poorten per groep met 16 kandidaat-poorten voor elke (dynamische) 802.3ad LAG

VLAN

Ondersteuning voor maximaal 256 actieve VLAN’s tegelijkertijd

Op poorten gebaseerde en 802.1Q VLAN’s

VLAN-beheer

SpraakVLAN

Spraakverkeer wordt automatisch toegewezen aan een spraakspecifiek VLAN en behandeld met juiste QoS-niveaus. Auto Voice-functies bieden een netwerkbrede nul-aanraakinstallatie van spraak-endpoints en gespreksregelaars.

IGMP-snooping (versies 1, 2 en 3)

Internet Group Management Protocol (IGMP) beperkt bandbreedte-intensief multicast verkeer tot alleen de verzoeker; ondersteunt 4K multicast groepen (bronspecifiek multicastproces wordt ook ondersteund).

HOL-blokkering

Hoofd-lijn-blokkering (HOL).

Security

Functie

Beschrijving

SSL

Secure Socket Layer (SSL) versleutelt al HTTPS-verkeer, waardoor beveiligde toegang tot het op web gebaseerde hulpprogramma in de switch mogelijk is.

IEEE 802.1X (authenticatorrol)

RADIUS-verificatie, MD5-hash, enkele/meerdere host-modus en één/meerdere sessies.

Secure Sensitive Data (SSD)

Een mechanisme om gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden, sleutels, etc.) veilig op de switch te beheren, deze gegevens aan andere apparaten te bevolken, en autofig te beveiligen. Toegang om de gevoelige gegevens als tekst of versleuteld te bekijken wordt verleend volgens het door de gebruiker ingestelde toegangsniveau en de toegangsmethode van de gebruiker.

Poortbeveiliging

Mogelijkheid om bron MAC adressen aan havens te sluiten en het aantal geleerde adressen van MAC te beperken.

RADIUS

Ondersteunt RADIUS-verificatie voor beheertoegang. Switch functioneert als client.

Storm-regeling

Uitzending, multicast, en onbekende unicast.

DoS-preventie

Denial-of-service (DoS)-aanvallen.

Quality-of-Service

Functie

Beschrijving

Prioritaire niveaus

4 wachtrijen

planning

Streng prioritair en gewogen round robin (WRR)

Serviceklasse

op de haven gebaseerd; 802.1p VLAN-prioriteit; IPv4/v6-voorrang/ToS/DSCP-gebaseerd; DiffServ; vertrouwde QoS-wachtrijtoewijzing op basis van gedifferentieerd servicescodenummer (DSCP) en serviceklasse (802.1p/CoS)

Snelheidsbeperking

Ingoor per VLAN, per poort

Normen

Functie

Beschrijving

Normen

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad-protocol voor aggregatie en IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z x Flow Control, IEEE 802.3 en LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s meervoudige STP, IEEE 802.1X-poorttoegangsverificatie, IEEE 802.3af, IEEE 803.F bij, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 11 55, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 15 41, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 20 12, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 26 66, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 334 15, RFC 3416, RFC 4330

IPv6

Functie

Beschrijving

IPv6

IPv6-hostmodus

IPv6 via Ethernet

Dubbele IPv6/IPv4-stack

IPv6-buurtontdekking en -router (ND)

IPv6-stateless adresconfiguratie

Ontdekking maximale verbindingseenheid (MTU) pad

Dubbele adresdetectie (DAD)

Internet Control Message Protocol (ICMP) versie 6

IPv6-over-IPv4-netwerk met ondersteuning voor Intrasite Automatic Tunnel Adapters Protocol (ISATAP)

USGv6 en IPv6 gecertificeerd gouden logo

IPv6-QoS

Prioriseren van IPv6-pakketten in hardware

Multicast Luistener Discovery (MLD v1/2) - snooping

Vermijd IPv6-multicast pakketten alleen naar de gewenste ontvangers

IPv6-toepassingen

Web/SSL, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), Syslog, DNS-client, DHCP-client, DHCP-AutoConfig

IPv6 RFC-ondersteuning

RFC 4443 (die RFC 2463 vervalt): ICMPv6

RFC 4291 (die RFC 3513 vervalt): IPv6-adresarchitectuur

RFC 4291: IP, versie 6, adresseringsarchitectuur

RFC 2460: IPv6-specificaties

RFC 4861 (die RFC 2461 vervalt): buurtontdekking voor IPv6

RFC 4862 (die RFC 2462 vervalt): IPv6-automatische configuratie van stateless adressen

RFC 1981: Detectie Pad MTU

RFC 4007: IPv6-gescoord adresarchitectuur

RFC 3484: Standaardselectiemechanisme voor adres

RFC 5214 (die RFC 4214 vervalt): ISATAP-tunneling

RFC 4293; MIB IPv6: Tekstconventies en algemene groep

RFC 3595: Tekstconventies voor IPv6-Flow Label

Beheer

Functie

Beschrijving

Web-gebaseerd hulpprogramma

Ingebouwd configuratiehulpprogramma voor switch voor makkelijke browser-gebaseerde apparaatconfiguratie (HTTP/HTTPS). Ondersteunt configuratie, systeemdashboard, systeemonderhoud en controle.

SNMP

SNMP-versies 1, 2c en 3 met ondersteuning voor vallen en SNMP v3 User-Based Security Model (USM)

Standaard MIBs

DLDp-MIB

DLDXDOT1-MIB

DLDXDOT3-MIB

DLSpextmed-MIB

RFC2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

RFC2013-MIB

RFC2012-MIB

RFC2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

RFC1389-MIB

RFC1493-MIB

RFC1611-MIB

RFC1612-MIB

RFC1850-MIB

RFC1907-MIB

RFC2571-MIB

RFC2572-MIB

RFC2574-MIB

RFC2576-MIB

rfc2613-MIB

RFC2665-MIB

RFC2668-MIB

rfc2737-MIB

RFC2925-MIB

RFC3621-MIB

RFC4668-MIB

RFC4670-MIB

romp-MIB

tunnelMIB

udp-MIB

vreugde-bridge-8021x-MIB

vreugdegevecht tussen de deelnemers aan de lopende rekening

sep-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

conceptstand-ietf-syslog-toestel-MIB

ianadreenummers-MIB

Ianatiglisch-MIB

ianaprot-MIB

adresaanduiding-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

RFC1724-MIB

DBB-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

RFC1213-MIB

RFC1757-MIB

Particuliere MIB’s

CISCOSB-LDP-MIB

CISCOSB-brGmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCO-SB-DBL-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-ADVANCED

CISCO-SB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormen-MIB

CISCO SBh-MIB

CISCO-SB-socket-MIB

CISCO-SB-SNP-MIB

CISCO-SB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCO-SB-MIB-multisessioneel

CISCOSB-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-GVRP-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCO-B-DETECTIEPLAATSEN-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-CDB-MIB

CISCOSB-brGmacswitch-MIB

CISCOSB-3sW2SW-S-MIB

CISCO-SB-Smart poorten-MIB

CISCOSB-Tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-BELEIDSMIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-AAA-MIB

CISCO-SB-applicatie-MIB

CISCO-SB-bridgesecurity-MIB

CISCO-DOCUMENTMIB

CISCO-CISCO-CEPUTellers-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCO-SB-dhcp-MIB

CISCO-SB-dlf-MIB

CISCOSB-Dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCO-SB-file-MIB

CISCOSB-Greeneth-MIB

CISCOSB-Greeneth-MIB

CISCO-B-interfaces-MIB

CISCO-SB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-manginf-MIB

CISCOSB-L-MIB

CISCO-SB-MIB VOOR localisatie

CISCOSB-MSR-MIB

CISCOSB-MNG-MIB

CISCOSB-FYSIEKE MIB

CISCO-SB-PoE-MIB

CISCO-SB-GEÏNTEGREERDE MIB

CISCOSB-mon-MIB

CISCO-SB-rs232-MIB

CISCO SB-Security Suite-MIB

CISCO-SB-SNMP-MIB

CISCO-SB-SPECIFIEKE LG-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-SYS-MIB

CISCO SB-TCP-SessieMIB

CISCO-SB-traps-MIB

CISCOSB-stam-MIB

CISCO-SB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnelMIB

CISCO-SB-UDP-MIB

CISCOSB-VLAN-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-EE-MIB

CISCO-SB-SL-MIB

CISCO-SB-digitalkeybeheer-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCO-SB-digitalkeybeheer-MIB

CISCOSB-TBP-MIB

CISCO-SEH-MIB

CISCOSB-SED-MIB

CISCOSB-concept-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-concept-ietf-syslog-toestel-MIB

CISCO-SB-RFC2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-Debug-Capability-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCO-VOB-VOL spraak-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCO-SB-SYMGE-MIB

CISCO-SB-SYB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO CDP-MIB

Afstandsbewaking (RMON)

De ingesloten RMON - softwareagent ondersteunt 4 RMON - groepen (geschiedenis, statistieken, alarmen en gebeurtenissen) voor verbeterd verkeersbeheer, controle en analyse

IPv4- en IPv6-dubbele stack

Coëxistentie van beide protocollen om de migratie te vergemakkelijken

Firmware-upgrade

Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) en TFTP en SCP

Poortbewaking

Het verkeer op een haven kan aan een andere haven voor analyse met een netwerkanalyzer of de sonde RMON worden weerspiegeld. Tot 4 bronpoorten kunnen naar één doelpoort worden gespiegeld.

VLAN-spiegeling

Het verkeer van een VLAN kan aan een haven voor analyse met een netwerkanalyzer of RMON - sonde worden weerspiegeld. Tot 4 bron VLAN’s kunnen worden gespiegeld naar één doelpoort.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (opties 12, 66, 67, 129 en 150)

DHCP-opties vergemakkelijken een striktere controle vanaf een centraal punt (DHCP-server) om IP-adres, automatische configuratie (met download van configuratiebestand), DHCP Relay en hostnaam te verkrijgen.

Automatische configuratie

Maakt massainvoering mogelijk met bescherming van gevoelige gegevens.

Configureerbare tekst

Bestanden van de configuratie kunnen worden bewerkt met een teksteditor en worden gedownload naar een andere switch, waardoor de massamedering wordt vergemakkelijkt.

martports

Vereenvoudigde configuratie van QoS en beveiligingsfuncties.

Auto Smartports

past automatisch de intelligentie toe die door de Smartports rollen aan de haven op basis van de apparaten die in het Protocol van de Ontdekking van Cisco of LLDP-MED worden ontdekt. Dit vergemakkelijkt implementaties zonder aanraking.

Cloudservices

Ondersteuning voor Cisco Active Adviseur

Localisatie

Plaatsing van het op het web gebaseerde gebruik en documentatie in meerdere talen

Login-banner

Configureerbare meerdere banners voor web- zowel als CLI

Overig beheer

Traceroute; één IP-beheer; HTTP/HTTPS; RADIUS; havenmirroring ; TFTP-upgrade; DHCP-client; Simple Network Time Protocol (SNTP); kabeldiagnostiek; ping; syslog; automatische tijdinstellingen van het beheerstation.

Groen (energiezuinigheid)

Functie

Beschrijving

Energie detecteren

schakelt automatisch de RJ-45-poort in wanneer de koppeling wordt gedetecteerd. De actieve modus wordt hervat zonder dat pakketten verloren gaan wanneer de switch de link detecteert.

Kabellengte-detectie

Past de signaalsterkte aan op basis van de kabellengte. Beperkt het stroomverbruik voor kortere kabels.

EEA-compatibel (802.3az)

Ondersteunt IEEE 802.3az op alle koper Gigabit Ethernet-poorten.

Uitschakelen van poort-LEDs

LEDs kunnen handmatig worden uitgeschakeld om op energie te besparen.

Algemeen

Jumboframes

Frame formaat tot 9.00 bytes. De standaard MTU is 2K bytes.

MAC-tabel

8K adressen.

ontdekking

Functie

Beschrijving

Bonjour

De switch adverteert zichzelf met het Protocol van Bonjour.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) met LLDP-MED-uitbreidingen

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) stelt de switch in staat om haar identificatie, configuratie en functies bekend te maken met aangrenzende apparaten die de gegevens in een MIB opslaan. LLDP-MED is een versterking van LLDP die de uitbreidingen toevoegt die nodig zijn voor IP-telefoons.

Cisco-detectieprotocol

De switch adverteert met het Cisco Discovery Protocol. Het leert ook het aangesloten apparaat en zijn eigenschappen met het Protocol van de Ontdekking van Cisco.

Auto Smartports

past automatisch de intelligentie toe die door de Smartports rollen aan de haven op basis van de apparaten die in het Protocol van de Ontdekking van Cisco of LLDP-MED worden ontdekt. Deze mogelijkheid vergemakkelijkt implementaties zonder aanraking.

802.3at PoE+ en 802.3af PoE geleverd via een van de RJ-45-poorten binnen de opgegeven energiebudgetten

De volgende switches ondersteunen 802.3at PoE+, 802.3af en Cisco pre-standaard (legacy) PoE. Er is een maximum vermogen van 30,0 W aan om het even welke 10/100 of Gigabit Ethernet haven tot het PoE budget voor de switch wordt bereikt. Het totale beschikbare vermogen voor PoE per switch is als volgt:

Model

Aan PoE toegewezen voeding

Aantal poorten die PoE ondersteunen

SF250-48HP switch

195 W

48

SG250-10P switch

62 W

8

SG250-26HP switch

100 W

24

SG250-26P switch

195 W

24

PoE aangedreven apparaat (PD) en PoE doorvoersnelheid

Naast de AC-voeding kunnen compacte switches ook werken als PoE-aangedreven apparaat (PD) en worden gevoed door PoE-switches die zijn aangesloten op de uplinks-poorten. De switch kan indien nodig ook stroomafwaarts PoE-eindapparatuur passeren.

U kunt maximaal 60 W per uplinks poort tekenen als de PoE-switch 60 W PoE ondersteunt. Wanneer meerdere uplinks poorten worden aangesloten op PoE switches, wordt de kracht die uit deze poorten wordt gehaald gecombineerd.

Als AC-voeding correct is aangesloten en werkt, heeft deze de voorkeur boven PoE-voeding. De PoE-voeding kan fungeren als back-up van de stroombron of als enige voedingsbron voor de switch worden gebruikt.

Model

Power-optie

Beschikbaar PoE-voeding (W)

Kan Switch worden gevoed met uplinks?

SG250-10P switch

1 PoE uplink

2 PoE uplink

1 PoE+ uplink

2 PoE+ uplink

1 60 W PoE uplink

2 60 W PoE uplink

AC-voeding

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stroomverbruik

Model

Groene voeding (modus)

Stroomverbruik van het systeem

Stroomverbruik (met PoE)

Warmteafgifte (BTU/uur)

SF250-48 switch

AEEA, energiedetectie

110V=23,4W

220V=24,2W

N.v.t.

82.57

SF250-48HP switch

AEEA, energiedetectie

110V=43,1W

220V=44,3W

110V=265,2W

220V=255,8W

904.90

SG250-10P switch

EEA, energiedetectie, klein bereik

110V=13,25W

220V=13,42W

110V=85,19W

220V=84,17W

290.68

SG250-26

EEA, energiedetectie, klein bereik

110V=18,1W

220V=18,9W

N.v.t.

64.49

SG250-26HP switch

EEA, energiedetectie, klein bereik

110V=23,5W

220V=24,4W

110V=135,2W

220V=133,9W

461.32

SG250-26P switch

EEA, energiedetectie, klein bereik

110V=34,2W

220V=37,2W

110V=262W

220V=254,5W

893.98

Fysieke interfaces

Poorten

Modelnaam

Totale systeempoorten

RJ45-poorten

Combo-poorten (RJ-45 + SFP)

SF250-48 switch

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie + 2 SFP

SF250-48HP switch

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie + 2 SFP

SG250-10P switch

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG250-26

26 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG250-26HP switch

26 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG250-26P switch

26 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 Gigabit Ethernet-combinatie

Toetsen

Functie

Beschrijving

USB-sleuf

USB type-A-sleuf op het voorpaneel van de switch voor eenvoudig bestand- en beeldbeheer

Toetsen

Reset-toets

Type bekabeling

UnshielDED pair (UTP) categorie 5 of beter voor 10BASE-T/100BASE-TX; UTP-categorie 5e of beter voor 1000BASE-T

LEDs

Systeem, Link/Act, PoE, Snelheid

Flitser

256 MB

CPU

800 MHz ARM

CPU-geheugen

512 MB

Packet Buffer

Alle getallen zijn geaggregeerd over alle poorten omdat de buffers dynamisch gedeeld worden:

Modelnaam

Packet Buffer

SF250-48 switch

24 MB

SF250-48HP switch

24 MB

SG250-10P switch

12 mb.

SG250-26

12 mb.

SG250-26HP switch

12 mb.

SG250-26P switch

12 mb.

Functie

Beschrijving

Ondersteunde SFP/SFP+ modules

SKU

media

Speed

Max. afstand

MGBBX1

Enkelvoudige glasvezel

100 Mbps

10 km

MGBSX1

Multimode vezel

100 Mbps

500 m

MGBLH1

Enkelvoudige glasvezel

100 Mbps

40 km

MGBLX1

Enkelvoudige glasvezel

100 Mbps

10 km

MGBT1

UTP-toets 5e

100 Mbps

100 m

Milieu

Functie

Beschrijving

Afmetingen

(B x H x D)

Modelnaam

Afmetingen eenheid

SF250-48 switch

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 inch)

SF250-48HP switch

440 x 44 x 350 mm (17,3 x 1,45 x 13,78 inch)

SG250-10P switch

280 x 44 x 170 mm

SG250-26

440 x 44 x 202 mm (17,3 x 1,45 x 7,95 inch)

SG250-26HP switch

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 inch)

SG250-26P switch

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 inch)

Gewicht per eenheid

Modelnaam

Gewicht eenheid

SF250-48 switch

3,57 kg

SF250-48HP switch

4,93 kg

SG250-10P switch

1,2 kg

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP switch

3,37 kg

SG250-26P switch

3,81 kg

Voeding

100-240V 50-60 Hz, intern, universeel - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-24 V 50-60 Hz, extern - SG250-10P

Certificering

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-markering, FCC Deel 15 (CFR 47) Klasse A

Gebruikstemperatuur

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 32°C tot 122°F (0°C)

Opslagtemperatuur

-20 tot 70°C (-4°C)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Vochtigheid tijdens opslag

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Functie

Beschrijving

Geluidsniveau en gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF)

Modelnaam

Ventilator (nummer)

Geluidsniveau

MTBF bij 50°C

SF250-48 switch

Geen fan

N.v.t.

256,281.25

SF250-48HP switch

2

0°C tot 30°C: 38,0 dB

50°C: 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P switch

Geen fan

N.v.t.

205,647.00

SG250-26

Geen fan

N.v.t.

343,592.66

SG250-26HP switch

1

0°C tot 30°C: 37,5 dB

50°C: 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P switch

2

0°C tot 30°C: 36,0 dB

50°C: 53,7 dB

430,341.06

Garantie

Beperkte levensduur