Doel

Een System Log (SYSLOG) service accepteert simpelweg berichten en slaat deze op in bestanden of drukt deze op basis van een eenvoudig configuratiebestand. Deze vorm van houtkap is de best beschikbare voor Cisco-apparaten omdat het beschermde opslag op lange termijn voor logbestanden kan bieden. Dit is zowel nuttig in routinematige probleemoplossing als in de verwerking van incidenten.

De logbestanden worden opgeslagen op het lokale geheugen van het apparaat en kunnen ook via het netwerk worden doorgestuurd naar een externe logserver. Logs op de externe logserver dienen als back-up en zijn zeer nuttig voor het samenvoegen van logbestanden en het analyseren van logbestanden.

Dit artikel bevat instructies over de manier waarop u de afstandsbediening van de logserver op de schakelaar kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.5.02 -   SX500 Series

- 2.2.0.66 - SX250 Series, SG350 Series, SX350X Series, SX550X Series

Remote-logserver configureren

Basisserver voor afstandsbediening

Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde programma en kies Beheer > systeemlogboek > Remote-logservers.

Stap 2. Kies een optie uit de radioknoppen voor de server.

De opties zijn:

- Door Naam -  geeft  aan dat de externe logserver door de naam is geïdentificeerd.

- Door IP-adres -  geeft  aan dat de externe logserver is geïdentificeerd door het IP-adres.

- Uitgeschakeld -   Remote Log Server uitschakelen.

Opmerking: In dit voorbeeld, door IP wordt het Adres gekozen.

Stap 3. Voer het IP-adres van de server of de naam in het veld IP-adres/naam van de server in.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt een IP adres ingevoerd.

Stap 4. Klik op Toepassen.

U had nu de basisinstellingen voor de externe logserver op uw schakelaar moeten configureren.

Geavanceerde externe logserver configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde programma en kies Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Weergavemodus.

Stap 2. Kies Beheer > systeemlogboek > Remote-logservers.

Stap 3. (Optioneel) Kies de broninterface waarvan het IPv4-adres wordt gebruikt als het IPv4-bronadres van SYSLOG-berichten die naar SYSLOG-servers worden verzonden.

Opmerking: Als de optie Auto is geselecteerd, neemt het systeem het IP-adres van de bron vanaf het IP-adres dat op de uitgaande interface is gedefinieerd. Dit is de standaardwaarde.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt VLAN1 geselecteerd.

Stap 4. (Optioneel) Kies de broninterface waarvan het IPv6-adres wordt gebruikt als het IPv6-bronadres van SYSLOG-berichten die naar SYSLOG-servers worden verzonden.

Opmerking: Als de optie Auto is geselecteerd, neemt het systeem het IP-adres van de bron vanaf het IP-adres dat op de uitgaande interface is gedefinieerd. Dit is de standaardwaarde.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Auto geselecteerd.

Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie-instellingen op te slaan.

Stap 6. Klik in het gebied Tabellen op Remote Server op Toevoegen.

Stap 7. Kies een ontvangerradio-knop.

- Door Naam -  geeft  aan dat de externe logserver door de naam is geïdentificeerd.

- Door IP-adres -  geeft  aan dat de externe logserver is geïdentificeerd door het IP-adres.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt door IP adres gekozen.

Stap 8. Kies een IP-versie.

- Versie 6 -  betekent  het IPv6-adrestype.

- Versie 4 -  wijst  op het IPv4-adrestype.

Stap 9. (optioneel) Als het IP-adrestype versie 6 in Stap 8 is geselecteerd, klikt u op het gewenste IPv6-adrestype.

- Koppel lokaal -  betekent dat het IPv6-adres uniek hosts op één netwerklink identificeert.

- Wereldwijd -  betekent  dat het IPv6-adres een mondiale unicast is die zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken.

Stap 10. (Optioneel) Als het Type IPv6-adres van de Koppel in Stap 9 is geselecteerd, kiest u de lokale interface van de vervolgkeuzelijst Local Interface voor link.

Stap 1. Voer het IP-adres of de naam van de externe logserver in op basis van uw keuze in het veld Definitie server in het veld IP-adres/naam van de logserver.

Stap 12. Voer het UDP-poortnummer in in het veld UDP-poort waarop de logberichten worden verzonden. De standaard is 514.

Stap 13. Kies de gewenste waarde van de voorziening die de logberichten beschrijft die naar de server worden verzonden. De faciliteit is een codenaam die wordt gebruikt om de verre serverdoelstellingen te identificeren. Plaatselijke 0 tot Lokale 7 zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst Faciliteit. Slechts één waarde kan aan een server worden toegewezen. Als een tweede faciliteitscode wordt toegewezen, wordt de eerste waarde van de faciliteit met voeten getreden. Standaard is lokaal 7.

Stap 14. Voer de door de gebruiker gedefinieerde beschrijving in van de externe logserver in het veld Description.

Stap 15. Kies het minimale ernst van de logberichten die naar de externe server moeten worden verzonden. De standaardinstelling van de waarde is informatief.

De vervolgkeuzelijst Minimale Ernst heeft de volgende niveaus van ernst van de gebeurtenis die zijn opgesomd van de hoogste ernst tot de laagste ernst.

-  voor noodgevallen is niet bruikbaar.

- Waarschuwing: er is actie nodig.

- Het kritieke -   systeem bevindt zich in een kritieke toestand.

- Fout -  systeem  staat in de fout.

- Waarschuwing:  systeemwaarschuwing is .

- Opmerking -  het systeem werkt goed, maar er is een systeemmelding.

- Informatica - informatie over  apparaten.

Stap 16. Klik op Toepassen om de configuratie-instellingen op te slaan.

Stap 17. Klik op Sluiten. Het tabelgebied met de Remote Log Server moet de nieuwe server weergeven.

Stap 18. (Optioneel) Klik op Opslaan om het opstartconfiguratiebestand bij te werken.

U had nu de geavanceerde instellingen voor de externe logserver op uw switch moeten configureren.