Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een Internet-standaard protocol dat wordt gebruikt om apparaten in IP-netwerken te beheren. De SNMP-berichten worden gebruikt om informatie over beheerde objecten te inspecteren en door te geven. Het Trap-bericht is een van de SNMP-berichten die worden gegenereerd om systeemgebeurtenissen te melden.

De Cisco Small Business Series-switches fungeren als SNMP-agent en rapporteert systeemgebeurtenissen om ontvangers op te vangen, ook bekend als Kennisgeving-ontvangers, met de vallen gedefinieerd in de ondersteunde Management Information Base (MIB’s). Trap-gerichte waarschuwing kan een netwerk sterk verbeteren omdat het de noodzaak van frivole SNMP-verzoeken verwijdert.

Dit artikel bevat instructies over het configureren van de tijdinstellingen van het systeem op uw schakelaar.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

SNMP-trap-instellingen op uw switch configureren

Met de pagina Trap Settings van het web-gebaseerde hulpprogramma van de schakelaar kunt u configureren of SNMP-kennisgevingen van het apparaat worden verzonden, en voor welke gevallen van toepassing zijn. Volg de onderstaande stappen om de instellingen van de SNMP-trap op uw switch te configureren.

Opmerking: Om te weten hoe u de SNMP-aanmeldingsontvangers SNMPv1, SNMPv2 of SNMPv3 moet configureren klikt u hier op. Voor instructies hoe u het SNMP-kennisgevingsfilter in een schakelaar kunt configureren klikt u hier.

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van uw switch en kies vervolgens Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Weergavemodus.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de SG350X-48MP-switch gebruikt.

Opmerking: Als u een SX300- of SX500 Series-switch hebt, slaat u over naar Stap 2.

Stap 2 . Kies SNMP > Trap-instellingen.

Stap 3. Controleer het aankruisvakje SNMP-meldingen inschakelen om aan te geven dat de switch SNMP-meldingen naar de ontvangers van de val kan verzenden. Schakel het vakje uit als u deze optie wilt uitschakelen.

Opmerking: Deze optie is standaard ingeschakeld.

Stap 4. Controleer het vakje Verificatiemeldingen inschakelen om SNMP-verificatie-kennisgeving mogelijk te maken. Schakel het vakje uit als u deze optie wilt uitschakelen.

Opmerking: Deze optie is standaard ingeschakeld.

Stap 5. Klik op Toepassen.

Stap 6. (Optioneel) Klik op Opslaan om instellingen op te slaan in het opstartconfiguratiebestand.

U had nu de instellingen voor SNMP-trap op uw switch met succes moeten configureren.