Doel

Cisco Small Business 220 Series Smart Plus-switches heeft een combinatie van krachtige productprestaties en betrouwbaarheid. Deze serie biedt hogere niveaus van veiligheid, beheer, en schaalbaarheid, die u in staat stellen om maximum prestaties maar tegen lagere kosten te ervaren.

Het doel van dit document is om u de product- en hardwarespecificaties van Cisco 220 Series Smart Plus-switches te tonen. Om meer te weten te komen over de functies en andere details van Cisco 220 Series Smart Plus-switches, klikt u hier.

Productspecificaties

Prestaties

Functie

Beschrijving

switchingcapaciteit

Modelnaam

Doorvoersnelheid in miljoenen pakketten per seconde (mpps); 64-byte-pakketten)

Switchcapaciteit in Gigabit per seconde

SF220-24 switch

6.55

8.8

SF220-24P switch

6.55

8.8

SF220-48 switch

10.12

13.6

SF220-48P switch

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P switch

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P switch

74.40

100

Layer 2-switching

Functie

Beschrijving

Tabel voor toegangscontrole (MAC)

Tot 8192 MAC-adressen

Spanning Tree Protocol (STP)

Ondersteuning van standaard 802.1d Spanning Tree, standaard ingeschakeld

Snelle convergentie met behulp van 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

MSTP-instanties (Multiple Spanning Tree Protocol) die 802.1s gebruiken

16 voorbeelden worden ondersteund

Poortgroepen

Ondersteuning voor IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP):

Tot 8 groepen

Tot 8 poorten per groep met 16 kandidaat-poorten voor elke (dynamische) 802.3ad-linkaggregatie

Laadbalans op basis van MAC-adres van bron en bestemming of bron en bestemming MAC/IP

Virtual Local Area Network (VLAN)

Ondersteuning voor maximaal 256 VLAN’s tegelijkertijd

Op poorten gebaseerde en 802.1Q VLAN’s

VLAN-beheer

Guest VLAN

Auto Voice VLAN

Spraakverkeer wordt automatisch toegewezen aan een spraakspecifiek VLAN en wordt behandeld met juiste serviceniveaus (QoS)

QinQ VLAN

VLAN’s steken een netwerk van serviceproviders over terwijl ze het verkeer tussen klanten isoleren

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) en Generic Character Registration Protocol (GARP)

Protocollen voor het automatisch propageren en configureren van VLAN’s in een overbrugd domein

HOL-blokkering (head-of-line)

HOL-blokkering

Jumboframe

Frame Relay-grootte tot 9216 ondersteund

Security

Functie

Beschrijving

Toegangscontrolelijsten (ACL’s)

Drop or rate limit gebaseerd op bron- en bestemmings-MAC, VLAN-id of IP-adres, protocol, poort, gedifferentieerde servicescode point (DSCP)/IP-voorrang, Transmission Control Protocol (TCP)/User Datagram Protocol (UDP)-bron en -poorten, 802.1p-prioriteit, Ethernet-type, ICMP-pakketten (Internet Control Message Protocol), Internet Group Management Protocol (IGMP)-pakketten, TCP-vlaggenpakketten

Ondersteunt tot 512 regels

Poortbeveiliging

Maakt de mogelijkheid om MAC-adressen van bron naar poorten te vergrendelen; beperkt het aantal geleerde MAC-adressen

IEEE 802.1X (verificatorrol)

802.1X: RADIUS-authenticatie; gast-VLAN; multi-host modus

Inbelservice voor externe verificatie

(RADIUS), terminaal toegangscontrolesysteem voor controllers (TACACS+)

steunt de verificatie van RADIUS en TACACS; schakelfunctie als client

MAC-adresfiltering

Ondersteund

Storm-controle

Uitzending, multicast en onbekende unicast

Protection (Denial of Service)

DoS-aanvalpreventie

STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU)-bewaking

Dit veiligheidsmechanisme beschermt het netwerk tegen ongeldige configuraties. Een poort die voor BPDU Guard is ingeschakeld, wordt uitgeschakeld als er een BPDU-bericht op die poort wordt ontvangen.

Secure Shell (SSH)-protocol

SSH is een veilige vervanging voor het Telnet-verkeer. SCP gebruikt ook SSH. SSH v1 en v2 worden ondersteund

Secure Socket Layer (SSL)

SSL-ondersteuning: Versleutel al het Hyper-Text Transfer Protocol (HTTPS)-verkeer, wat zeer veilige toegang tot de op browser gebaseerde beheerGUI in de switch mogelijk maakt

QoS

Functie

Beschrijving

Prioriteitsniveaus

8 wachtrijen per poort

planning

Wachtrij voor strikte prioriteit en gewogen round-robin (WRR) op basis van DSCP en serviceklasse (802.1p/CoS)

Serviceklasse

op de haven gebaseerd; 802.1p VLAN-prioriteitsgebaseerd; IPv4/v6-voorrang, type service (ToS) en op DSCP gebaseerd; Gedifferentieerde services (DiffServ); classificatie en hermarkering van ACL’s, vertrouwde QoS

Snelheidsbeperking

Ingoespolitie bovenbouw en snelheidscontrole; per VLAN, per poort en op stroom gebaseerd

congestievermijding

Een TCP-congestievermijdingsalgoritme is vereist om wereldwijde TCP-verliessynchronisatie te verminderen en te voorkomen

Multicast

Functie

Beschrijving

IGMP versies 1, 2 en 3

IGMP beperkt bandbreedte-intensief multicast verkeer naar alleen de aanvrager; ondersteunt 256 multicast groepen

IGMP-kwader

IGMP Querier wordt gebruikt om een Layer 2 multicast domein van snooping switches in afwezigheid van een multicast router te ondersteunen

Normen

Functie

Beschrijving

Normen

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab100BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow-beheer IEEE 802.1D (STP, GARP en GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Meervoudige STP, IEEE 802.1X-poortverificatie, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 76. 8, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Functie

Beschrijving

IPv6

IPv6-hostmodus

IPv6 via Ethernet

IPv6/IPv4 dubbele stack

IPv6-buurtontdekking en -router (ND)

IPv6-stateless adresconfiguratie

Ontdekking maximale verbindingseenheid (MTU) pad

Dubbele adresdetectie (DAD)

ICMP versie 6

IPv6 ACL

IPv6-pakketten met beëindigen of snelheden in hardware

IPv6-QoS

IPv6-pakketten prioriteren in hardware

Multicast Luistener Discovery (MLD v1/2) - Snooping

Lever IPv6-multicast pakketten alleen aan de vereiste ontvangers

IPv6-toepassingen

Web/SSL, Telnet-server/SSH, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-client, DHCP-automatische configuratie, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

IPv6-aanvraag voor opmerkingen (RFC’s)

RFC 4443 (die RFC2463 verwijdert) - ICMP versie 6

RFC 4291 (die RFC 3513 verwijdert) - IPv6-adresarchitectuur

RFC 4291 - IPv6-adresseringsarchitectuur

RFC 2460 - IPv6-specificatie

RFC 4861 (die RFC 2461 verwijdert) - buurontdekking voor IPv6

RFC 4862 (die RFC 2462 vervalt) - IPv6 stateless adres auto-configuratie

RFC 1981 - ontdekking van padMTU

RFC 4007 - IPv6-adresarchitectuur met bereik

RFC 3484 - Selectiemechanisme voor standaardadres

Beheer

Functie

Beschrijving

Web gebruikersinterface

Ingebouwde switchconfiguratie voorziening voor een makkelijke browser-gebaseerde apparaatconfiguratie (HTTP/HTTPS). Ondersteunt configuratie, systeemdashboard, systeemonderhoud en controle

Bestanden van Tekstbewerkbare configuratie

Config-bestanden kunnen met een teksteditor worden bewerkt en naar een andere switch worden gedownload, waardoor een makkelijke massa-implementatie wordt vergemakkelijkt

Opdracht Line Interface (CLI)

Schrift CLI; een volledige CLI wordt ondersteund. Gebruikersprioriteitsniveaus 1 en 15 worden ondersteund voor de CLI

Cloudservices

Ondersteuning voor Cisco Small Business FindIT-netwerktool

Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP versies 1, 2c en 3 met ondersteuning voor vallen en SNMP versie 3 op gebruikers gebaseerd beveiligingsmodel (USM)

Standard Management Information Base (MIB’s)

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

Bridge-MIB (RFC4188)

Bridge-MIB-Extension (RFC2674)

RMON (RFC2819)

EtherSwitch MIB (RFC3635)

RADIUS-client-MIB (RFC2618)

Entiteit MIB (RFC2737)

VOEDING-ETHERNET-MIB (RFC3621)

Syrische MIB (RFC3164)

Generic Traps MIB (RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE 8023-LAG-MIB

CISCO-POORTS SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO CDP-MIB

Afstandsbewaking (RMON)

De ingesloten RMON - softwareagent ondersteunt 4 RMON - groepen (geschiedenis, statistieken, alarmen en gebeurtenissen) voor verbeterd verkeersbeheer, controle en analyse

IPv4- en IPv6-dubbele stack

Coëxistentie van beide protocollen om de migratie te vergemakkelijken

Poortbewaking

Het verkeer op een haven of VLAN kan aan een andere haven voor analyse met een netwerkanalyzer of de sonde RMON worden weerspiegeld. Tot 8 bronpoorten kunnen naar één doelpoort worden gekopieerd. Vier sessies worden ondersteund.

upgrade van firmware

- Webbrowser-upgrade (HTTP/HTTPS) en Trial File Transfer Protocol (TFTP)

- Dubbele afbeeldingen voor software-upgrades voor veerkrachtige firmware

DHCP (optie 12, 66, 67, 82, 129 en 150)

DHCP-opties vergemakkelijken een striktere controle vanaf een centraal punt (DHCP-server) om IP-adres, automatische configuratie (met download van het configuratiebestand), DHCP-relais en hostname te verkrijgen

Tijdsynchroniseren

Simple Network Time Protocol (SNTP)

Login Banner

Configureerbare meerdere banners voor web- zowel als CLI

Overige beheer

HTTP/HTTPS; TFTP-upgrade; DHCP-client; BOOTP; kabeldiagnostiek; pingelen; traceroute; sloven

ontdekking

Functie

Beschrijving

Bonjour

De schakelaar adverteert met het protocol van Bonjour

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) met LLDP-MED-uitbreidingen

LLDP laat de schakelaar toe om zijn identificatie, configuratie, en mogelijkheden aan aangrenzende apparaten die de gegevens in een MIB opslaan bekend te maken. LLDP-MED is een versterking van LLDP die de uitbreidingen toevoegt die nodig zijn voor IP-telefoons.

Cisco-detectieprotocol

De schakelaar adverteert zichzelf met het Cisco Discovery Protocol. Geef korte informatie op voor aangesloten Cisco-netwerkapparaten, IP-telefoons en draadloze access points

Stroomefficiëntie

Functie

Beschrijving

AEEA-naleving (802.3az)

Ondersteuning van 802.3az energiezuinige Ethernet op alle poorten; vermindert aanzienlijk het stroomverbruik wanneer de bandbreedte van de link niet bij volledig gebruik is

Detectie van energie

schakelt Gigabit Ethernet en 10/100 RJ-45-poorten automatisch uit wanneer er een link wordt gedetecteerd

De actieve modus wordt zonder verlies van pakketten hervat wanneer de switch de link omhoog detecteert

Power over Ethernet

Functie

Beschrijving

802.3af PoE of 802.3at PoE+ Verstuurd over een van de RJ-45 poorten binnen de budgetten van de beursgenoteerde voeding

Switches ondersteunen 802.3af, 802.3at en Cisco PoE-standaard (legacy) PoE op poort 1 naar poort 4 met een maximale voeding van 30 W per poort; ondersteunt 802.3af en Cisco PoE van voor de standaard (legacy) gemaakte PoE op andere RJ-45 poorten met een maximum vermogen van 15.4 W per poort.

Dit is van toepassing op alle PoE-enabled modellen; het maximale aantal poorten dat PoE-stroom gelijktijdig levert, wordt bepaald door het totale PoE-budget voor de schakelaar en de werkelijke energiebehoefte van PD-apparaten.

Het totale beschikbare vermogen voor PoE per schakelaar is als volgt:

Modelnaam

Aan PoE toegewezen voeding

Aantal poorten die PoE ondersteunen

SF220-24P switch

180 W

24

SF220-48P switch

375 W

48

SF220-26P switch

180 W

24

SF220-50P switch

375 W

48

Vooraf standaard PoE

Ondersteuning van Cisco PoE van tevoren

Intelligent PoE-energiebeheer

Ondersteuning van onderhandeling over granulair vermogen met CDP/LLDP-communicatie met aangedreven apparaten (PD) na IEEE-classificatie

Hardware specificaties

Functie

Beschrijving

Toetsen

Reset-toets

Type bekabeling

UnshielDED pair (UTP) categorie 5 of beter voor 10BASE-T/100BASE-TX; UTP-categorie 5

Ethernet of beter voor 1000BASE-T

LEDs

Systeem, link/akte, snelheid

Flitser

32 MB

CPU-geheugen

128 MB

Poorten

Model

Totale systeempoorten

RJ45-poorten

Uplink-poorten

SF220-24 switch

24 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SF220-24P switch

24 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SF220-48 switch

48 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SF220-48P switch

48 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG220-26

26 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG220-26P switch

26 Gigabit Ethernet-module

24 Gigabit Ethernet-module

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG220-50

50 Gigabit Ethernet-module

48 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

SG220-50P switch

50 Gigabit Ethernet-module

48 Gigabit Ethernet

2 Gigabit Ethernet-combinatie

Packet Buffer

Alle getallen zijn geaggregeerd over alle poorten terwijl de buffers dynamisch gedeeld worden

Modelnaam

Packet Buffer

SF220-24 switch

4,1 mb

SF220-24P switch

4,1 mb

SF220-48 switch

12 mb.

SF220-48P switch

12 mb.

SG220-26

4,1 mb

SG220-26P switch

4,1 mb

SG220-50

12 mb.

SG220-50P switch

12 mb.

Ondersteunde SFP-modules

SKU

media

Speed

Max. afstand

MFEFX1

Multimode vezel

100 Mbps

2 km

MFELX1

Enkelvoudige glasvezel

100 Mbps

10 km

MFEBX1

Enkelvoudige glasvezel

100 Mbps

20 km

MGBSX1

Multimode vezel

1000 Mbps

550 m

MGBLX1

Enkelvoudige glasvezel

1000 Mbps

10 km

MGBLH1

Enkelvoudige glasvezel

1000 Mbps

40 km

MGBBX1

Enkelvoudige glasvezel

1000 Mbps

40 km

MGBT1

UTP-categorie 5

1000 Mbps

100 km

Milieu

Functie

Beschrijving

Afmetingen (W x H x D)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50: 440 x 44 x 201 mm

SF220-24P, SG220-26P: 440 x 44 x 250 mm

SF220-48P, SG220-50P: 440 x 44 x 350 mm

Gewicht eenheid

SF220-24: 2,6 kg

SF220-24P: 3,64 kg

SF220-48: 2,98 kg

SF220-48P: 5,12 kg

SG220-26: 2,81 kg

SG220-26P: 3,7 kg

SG220-50: 3,3 kg

SG220-50P: 5,28 kg

Voeding

100-240 V, 50-60 Hz, intern

Certificering

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-markering, FCC Part 15 (CFR 47) Klasse A, C-tick

Gebruikstemperatuur

0-50° C

Opslagtemperatuur

-20° C tot +70° C

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Vochtigheid tijdens opslag

10% tot 90%, relatief, niet-condenserend

Stroomverbruik

Modelnaam

Groene voeding (modus)

Stroomverbruik van het systeem

Stroomverbruik (met PoE)

Warmteafgifte (BTU/uur)

SF220-24 switch

EEA + energiedetectie

110V=8,2W

220V=9,2W

N.v.t.

28.0

SF220-24P switch

EEA + energiedetectie

110V=19,9W

220V=21,1W

110V=191,5W

220V=188,5W

653.4

SF220-48 switch

EEA + energiedetectie

110V=13,2W

220V=13,7W

N.v.t.

45.0

SF220-48P switch

EEA + energiedetectie

110V=39,5W

220V=39,7W

110V=413W

220 V=405 W

1409.2

SG220-26

EEA + energiedetectie

110V=18,9W

220V=18,2W

N.v.t.

64.5

SG220-26P switch

EEA + energiedetectie

110V=29,1W

220V=30,7W

110V=206,5W

220V=200,7W

704.6

SG220-50

EEA + energiedetectie

110V=36,6W

220V=39,9W

N.v.t.

124.9

SG220-50P switch

EEA + energiedetectie

110V=59,4W

220V=63,2W

110V=426W

220V=427W

1453.6

Geluidsniveau en gemiddelde tijd tussen fouten (MTBF)

Modelnaam

VENTILATOR (nummer)

Geluidsniveau

MTBF bij 50°C (uren)

SF220-24 switch

Geen fan

N.v.t.

603,729

SF220-24P switch

2 pcs/6300rpm en ventilatorsnelheidscontrole

<32°C=26,4dB

32 °C-40 °C=38,6 dB

>40 °C=41,9 dB

445,488

SF220-48 switch

Geen fan

N.v.t.

369,704

SF220-48P switch

4 pcs/9500rpm en ventilatoreenheid

<32°C=39dB

32°C-40°C=50,3°B

>40°C=52 dB

210,753

SG220-26

Geen fan

N.v.t.

342,867

SG220-26P switch

2 pcs/6300rpm en ventilatorsnelheidscontrole

<32°C=25,6°B

32 °C-40 °C=37,2 dB

>40°C=41,5 dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6300rpm geen ventilatoreenheid

40,3 dB

382,742

SG220-50P switch

4 pcs/9500rpm en ventilatoreenheid

<32°C=39,1dB

32°C-40°C=50,5°B

>40°C=52 dB

194,036