Doel

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u Plug en Play (VPNP) kunt configureren op Cisco Business (CBS) 220 Series switches.

Inleiding

Network Plug and Play (PPP) is een service die werkt met apparaten die op Network VPN zijn gebaseerd. Met Network PPP kunt u firmware en apparaatconfiguratiebestanden centraal beheren. Daarnaast maakt het een nul-aanraking plaatsing van nieuwe netwerkapparaten mogelijk.

CBS220 Series switches voegen ondersteuning voor VPN toe. Deze optie vereenvoudigt de toepassing en het beheer van deze switches in uw netwerk. Blijf lezen voor meer informatie!

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS220-reeks (Gegevensblad) | 2.0.0.17

PPP-instellingen configureren

Stap 1

Meld u aan bij de CBS220-switch.

Stap 2

Kies Administratie > PPP > PPPoP-instellingen.

Stap 3

In het gedeelte PnP Instellingen controleert u het vakje om PnP-staat in te schakelen. Dit is standaard ingeschakeld.

Stap 4

Voer in het veld Time-out bij detectie de tijd in seconden in. Dit is het moment om te wachten voordat de switch probeert de PPP-server na een mislukte poging opnieuw te ontdekken. De standaardwaarde is 60 seconden.

Stap 5

Selecteer een optie voor PPP-transport. Dit omvat plaatsend configuratie informatie, het te gebruiken vervoerprotocol, het PnP serveradres, en de te gebruiken TCP poort. De opties zijn:

- Auto - Als deze optie geselecteerd is, worden de PPP-instellingen vervolgens gekozen uit DHCP-optie 43. Als er geen instellingen worden ontvangen van DHCP-optie 43, worden de volgende standaardwaarden gebruikt:

1. Standaard transportprotocol HTTP

2. DNS naam "server" voor PnP server en de poort die gerelateerd is aan HTTP. Als de naam "server" niet met DNS is opgelost, wordt de dienst Cisco VPNP gebruikt met DNS-naam "device helper.cisco.com". Bij het selecteren van de standaardinstellingen, worden alle velden in het gedeelte PnP-transport grijs weergegeven.

- Statisch - Stel de TCP poort- en serverinstellingen handmatig in om te gebruiken voor PnP-transport.

Stap 6

Als u in Stap 5 Statisch voor PnP-transport hebt gekozen, selecteert u het transportprotocol door het aankruisvakje naast HTTPS of HTTP te controleren.

Stap 7

Selecteer in het veld Server Definition of u de PNP-server op IP-adres of op naam wilt specificeren.

Stap 8

Als u in Stap 7 door IP-adres geselecteerd hebt, kiest u de IP-versie.

- Versie 6 - IPv6

- Versie 4 - IPv4

Stap 9

Voer in het veld IP-adres/naam van de server het IP-adres of de domeinnaam van de PNP-server in.

Stap 10

Voer het poortnummer in het veld TCP-poort in. Het standaard poortnummer wordt automatisch door het systeem ingevoerd wanneer u het transportprotocol selecteert: 443 voor HTTPS; 80 voor HTTP.

Stap 11

Klik op Apply (Toepassen). De parameters worden gekopieerd naar het configuratibestand.

PPPoP-sessie

Het PPP Sessiescherm geeft de waarde van de momenteel geldende PnP-parameters weer. De bron van de parameter wordt, indien relevant, tussen haakjes weergegeven.

Om informatie over PnP-parameters weer te geven, volgt u deze stappen:

Stap 1

Kies Administratie > PPP > PPPoP-sessie.

Stap 2

De volgende velden worden weergegeven:

- Administratieve status - of PnP is ingeschakeld

- Operationele status - als PnP al dan niet operationeel is

- PPP Agent State - geeft aan of er een actieve VPNP sessie is. De mogelijke waarden zijn Discovery Wacht. ontdekking; niet Klaar; Uitgeschakeld; zitting; Sessietijd

- Transport Protocol - Hiermee wordt de informatie over de PPP-agentensessie weergegeven

- IP-adres van server van VPNP

- TCP-poort - TCP-poort van de PPP-sessie

Conclusie

Dat is het! U hebt PPP op uw CBS220-switch met succes ingesteld.

Raadpleeg voor meer configuraties de Cisco Business 220 Series beheergids voor Switches.