Doel

Dit artikel legt uit hoe u problemen kunt oplossen door problemen te koppelen aan flapping/poort door problemen op te lossen met Cisco Business Series 220 switches.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- Cisco Business Switches 220 Series-switches | 10.4.1.0

Inleiding

Een verbindingsflap, ook wel een poortflap genoemd, is wanneer een fysieke interface op de switch voortdurend omhoog en omlaag gaat. Dit gebeurt met een snelheid van drie of meer keer per seconde gedurende ten minste tien seconden. De oorzaak is meestal gerelateerd aan slechte, niet-ondersteunde of niet-standaard kabel of Small Form-Factor Pluggable (SFP) of aan andere problemen met link-synchronisatie. Het afvlakken van de link kan intermitterend of permanent zijn.

Link-filtering identificeren

Link flapping is gemakkelijk te identificeren in een netwerk. De connectiviteit van bepaalde apparaten zal intermitterend zijn. In het Syslog van de switch kan de "link flapping" worden gezien en geïdentificeerd. De slogan-berichten geven informatie over gebeurtenissen, fouten of ernstige problemen die binnen de switch optreden. Wanneer u uw Syslogs bekijkt, zoek dan naar Up en Down inzendingen die in een korte tijdspanne terug-to-back lijken te zijn. Die ingangen zullen ook precies beschrijven welke haven de kwestie veroorzaakt zodat u die specifieke haven kunt problematisch maken.

Bevestig dat u op de nieuwste versie van de firmware bent

De firmware is het programma dat de werking en functionaliteit van de switch regelt. Het verbeteren van de firmware verbetert de prestaties van het apparaat, wat verbeterde beveiliging, nieuwe functies en bug-fixes kan bieden. Het verbeteren van firmware kan een eenvoudige oplossing zijn als u problemen met uw switch begint te ervaren.

Stap 1

Ga naar Status en Statistieken > Systeemoverzicht.

Stap 2

Onder Software Versie vindt u de huidige firmware versie.

Stap 3

Navigeer naar CBS350-downloads op Cisco.com en controleer de nieuwste versie die beschikbaar is. Als u de nieuwste versie niet hebt, update uw firmware. Klik voor stap-voor-stap instructies over dit proces.

Controleer de fysieke hardware van het apparaat, inclusief kabels

Testen van kabels die in de haven worden gebruikt. Om te bevestigen dat u de juiste kabels hebt, kunt u hier het gegevensblad van het apparaat raadplegen.

Stap 1

Probeer kabels en controle te wijzigen. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende stap.

Stap 2

Ga naar Administratie > Diagnostiek > Kopertest.

Stap 3

Selecteer een poort en druk op Koper Test.

Stap 4

Er verschijnt een waarschuwing om uit te leggen dat de haven voor een korte tijd wordt gesloten. Klik op OK.

Stap 5

De resultaten worden weergegeven. Als het aantoont dat alles in orde is, is het waarschijnlijk niet de kabel. Als de resultaten niet oké zijn, verander de kabel en herhaal de kopertest om te bevestigen dat het niet de kabel is.

Uw topologie analyseren

Om te bevestigen dat het een fysiek probleem is en geen configuratie op de switch, moet u de volgende vragen beantwoorden:

- Welke apparaten zijn aangesloten op de Switch?

- Analyseer elk apparaat dat op de switch is aangesloten om te zien of dat het probleem is. Heb je problemen met die apparaten meegemaakt?

Is het de haven of het apparaat?

- Sluit andere apparaten aan op die poort om te zien of het probleem zich blijft voordoen. Als het een apparaat is, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsbeheer van dat apparaat.

- Sluit het apparaat aan op andere poorten om te zien of het problemen veroorzaakt bij een andere poort. Als je vindt dat het de poort is, moet je bepalen of het een configuratie of fysiek probleem is.

Energiezuinige Ethernet uitschakelen (EEA)

Na het controleren van uw topologie, apparaten, en het toelaten van de preventie van de verbindingsflap die u nog het fladderen van haven ervaart, probeer energiezuinig Ethernet (EEA) in te schakelen. Het doel van EEA is dat Ethernet-koppelingen geen tijd hebben en energie kunnen besparen. Niet alle apparatuur is echter compatibel met EEA 802.3AZ, waardoor deze kan worden uitgeschakeld.

Stap 1

Log in op de web UI van de switch.

Stap 2

Ga naar poortbeheer > Groene Ethernet > Eigenschappen.

Stap 3

802.3 Energie-efficiëntie-Ethernet (EEA) uitschakelen door het vakje voor Ethernet uit te schakelen. Druk op Toepassen.

Stap 4

Bewaar configuraties door op het pictogram Opslaan te drukken.

Schakel energie-efficiëntie Ethernet (EEA) per poort uit

Als het wereldwijd uitschakelen van EEA op uw switch geen optie is, kunt u deze per poort uitschakelen. Zorg ervoor dat u AEEA in de poort uitschakelt die is geplakt.

Stap 1

Ga naar poortbeheer > Groene Ethernet > Port-instellingen.

Stap 2

Selecteer de poort, in dit voorbeeld hebben we GE2 gebruikt, druk op het pictogram bewerken om te bewerken.

Stap 3

Schakel energie-efficiëntie Ethernet uit door er zeker van te zijn dat deze niet-gemarkeerd is. Druk op Toepassen.

Stap 4

Bewaar configuraties door op het pictogram Opslaan te drukken.

Conclusie

Link-flapping kan in een netwerk verzwakken en met dit document hebt u geleerd hoe u het probleem kunt diagnosticeren, voorkomen en oplossen.

Diagnose Smartports hier.