Doel

Dit artikel heeft als doel te tonen hoe u Loopback Detectie in kunt schakelen op de Cisco Business 220, 250 en 350 Series Switches.

Inleiding

Loopback Detection (LBD) is een optie in de switch die bescherming tegen loops biedt door lusprotocol-pakketten uit poorten te verzenden waar lusbescherming is ingeschakeld. Wanneer de switch een pakket van het lijnprotocol verstuurt en dan het zelfde pakket ontvangt, sluit het de poort die het pakket ontving af.

LBD werkt onafhankelijk van Spanning Tree Protocol (STP). Nadat een lus wordt ontdekt, wordt de haven die de loops ontving in de Kop-staat geplaatst. Er wordt een val verstuurd en de gebeurtenis is vastgelegd. De beheerders van het netwerk kunnen een Interval van de Detectie definiëren dat het tijdsinterval tussen LBD pakketten bepaalt.

De volgende voorwaarden moeten worden ingesteld voordat LBD op een bepaalde poort actief is:

- LBD is mondiaal ingeschakeld.

- LBD is ingeschakeld op de specifieke poort.

- De operationele status van de poort is omhoog.

- De poort is in STP Doorsturen of Uitgeschakeld staat.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS220-reeks (Gegevensblad) | 2.0.0.17

- CBS250 (Gegevensblad) | 3.1.0.57 (laatste download)

- CBS350 (Gegevensblad) | 3.1.0.57 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.1.0.57 (laatste download)

- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.1.0.57 (laatste download)

Loopback-detectie inschakelen

Stap 1

Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma van de switch en kies Port Management > Loopback Detectie-instellingen.

Kies voor switches van CBS 250 en 350 Series Geavanceerde instellingen in het vervolgkeuzemenu bovenin.

Stap 2

Controleer het aanvinkvakje Enable om Loopback-detectie in te schakelen.

Stap 3

Voer een waarde in het veld Detectie-interval in. Dit zou het tijdsinterval in seconden tussen LBD-pakketten instellen.

In dit voorbeeld wordt 30 gebruikt.

Stap 4

Klik op Apply (Toepassen).

Stap 5

Als u de configuratie permanent wilt opslaan, gaat u naar de pagina Configuration kopiëren/opslaan of klikt u op het pictogram Opslaan onder in de pagina.

Loopback-detectie in de poort inschakelen

Stap 1

Klik onder de Tabel voor de instelling van de Loopback Detectie Port op de radioknop van de poort die u wilt configureren en klik op Bewerken.

In dit voorbeeld wordt Port GE2 geselecteerd.

Stap 2

Het venster Interface-instellingen voor herkenning bewerken wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de gespecificeerde poort in de vervolgkeuzelijst Interface is gebruikt in Stap 1. Anders klikt u op de vervolgkeuzelijst en kiest u de juiste poort.

Stap 3

Controleer het aanvinkvakje Enable om te controleren of Loopback Detection State is.

Stap 4

Klik op Apply (Toepassen).

Stap 5

Als u de configuratie permanent wilt opslaan, gaat u naar de pagina Configuration kopiëren/opslaan of klikt u op het pictogram Opslaan onder in de pagina.

Stap 6

Ga terug naar het venster Port Management > Loopback Detectie-instellingen om de configuratie van uw computer te controleren. De administratieve staat en de operationele staat van de lokalisatie moeten nu Ingeschakeld zijn.

Stap 7

Herhaal stappen 1 tot 4 voor elke poort die u LBD wilt inschakelen.

Conclusie

U hebt nu met succes LBD op specifieke poorten ingeschakeld op uw Cisco Business 220, 250 of 350 Series switch.