Via web UI Via CLI

Doel

Dit artikel geeft instructies hoe u stapelinstellingen kunt configureren op uw Cisco Business 350 Series switch.

Inleiding

Stapelen stelt u in staat om uw netwerkcapaciteit uit te breiden zonder de uitdaging om meerdere apparaten te beheren. Stapelde switches worden dan gezamenlijk beheerd als één enkel logisch instrument. In sommige gevallen kunnen stapelpoorten leden worden in een stapel Link Aggregation Group (LAG’s) waardoor de bandbreedte van de stapelinterfaces wordt verhoogd.

Als u niet bekend bent met de onderstaande termen, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Voor meer informatie over stapelen, klik hier om het artikel te bekijken - Wat is Stapelen?

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS350 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

Voor specifieke modellen die in deze serie kunnen worden gestapeld, controleer de Modelvergelijking CBS350.

De topologie van de Stack toont of de topologie van de stapel ketting of ring is. In dit voorbeeld, is de topologie Ketting.

De actieve switch Stack geeft de eenheid-ID van de actieve eenheid van de stapel weer. In dit voorbeeld is de switch die wordt geconfigureerd (Eenheid 1) de Active van de stapel.

Stap 3. Klik op minimaal twee poorten om deze als stapelpoorten te configureren. Voeg de poort toe die op de andere switch is aangesloten.

In dit voorbeeld worden XG3 en XG4 gekozen.

Stap 4. Kies een eenheid-ID in de vervolgkeuzelijst of kies Auto om de eenheid-ID door het systeem te laten toewijzen.

In dit voorbeeld wordt 1 gekozen.

De Eenheid x Stack Connection Speed geeft de snelheid van de stackverbinding weer.

Stap 5. Klik op Toepassen en herstart.

Stap 6. Klik op OK als het pop-upbericht hierom wordt gevraagd. De instellingen worden gekopieerd naar het actieve configuratiebestand en de stapel wordt herstart.

Stap 7. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw switch.

U dient een nieuw wachtwoord in te stellen voor een betere bescherming van uw netwerk.

Stap 8. Kies Beheer > Stack Management. De switch moet de ingestelde instellingen op de actieve switch weergeven.

U hebt nu de stackinstellingen van uw actieve eenheid ingesteld.

Stapelinstellingen op standby of Switch van het lid configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw switch en kies vervolgens Beheer > Stack Management.

U kunt ook op de optie Stack beheren klikken onder Eerste instelling in de pagina Introductie.

Stap 2. Klik op een optie voor de stackmodus. De opties zijn:

- Native stacking - De switch maakt deel uit van een stapel waarin alle eenheden van hetzelfde type zijn.

- Hybride stapelset - De switch maakt deel uit van een stapel die kan bestaan uit meerdere soorten CBS 350-apparaten.

Weet u niet in welke modus u moet kiezen? U kunt het Stapelmodus Selectiegereedschap gebruiken om meer te weten te komen.

In dit voorbeeld wordt voor Hybrid Stacking gekozen.

De topologie van de Stack toont of de topologie van de stapel ketting of ring is.

De actieve Stack geeft de eenheid-ID van de actieve eenheid van de stapel weer.

Stap 3. Klik op minimaal twee poorten om deze als stapelpoorten te configureren. Voeg de poort toe die op de andere switch is aangesloten.

In dit voorbeeld worden XG3 en XG4 gekozen.

Stap 4. Kies een eenheid-ID in de vervolgkeuzelijst of kies Auto om de eenheid-ID door het systeem te laten toewijzen.

In dit voorbeeld wordt Auto geselecteerd.

De Eenheid x Stack Connection Speed geeft de snelheid van de stackverbinding weer.

Stap 5. Klik op Toepassen en herstart.

Stap 6. Klik op OK als het pop-upbericht hierom wordt gevraagd.

De switch start de configuratie-instellingen opnieuw op en past deze toe.

Stap 7. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw actieve switch en kies vervolgens Beheer > Stack Management.

De pagina Stack Management moet de instellingen van de actieve en standaard switch weergeven.

Stap 8. Herhaal stappen 1 tot en met 8 om de eenheden van de Lid te configureren.

U hebt nu de stackinstellingen op uw Cisco Business 350 Series switches ingesteld.

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie.

IP-adresinstellingen             Stapelmodus Selector             Stapelrichtsnoeren             SSH-gebruikersverificatie             SSH-serververificatie             Wachtwoordherstel             Access CLI met PuTTY             VLAN’s maken             Switch opnieuw instellen