Doel

Het doel van dit artikel is om Open Shortest Path First (OSPF) te configureren op Cisco Catalyst 1300X-serie switches via de webgebruikersinterface (UI).

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Cisco Catalyst 1300X-serie Switches | 4.10.0.82

Inleiding

OSPF is een dynamisch link-state routeringsprotocol dat veel wordt gebruikt in netwerken voor efficiënte en schaalbare routeberekening. De Cisco Catalyst 1300X Series-Switches ondersteunen OSPFv2 (voor IPv4) en OSPFv3 (voor IPv6), waardoor naadloze interoperabiliteit met andere OSPF-compatibele apparatuur mogelijk is. Hoewel geavanceerde OSPF-functies meestal via CLI worden geconfigureerd, biedt de web-UI een eenvoudige interface voor de basisconfiguratie van OSPF, inclusief het maken van processen, gebiedstoewijzing en interfaceconfiguratie. Deze handleiding richt zich op de OSPFv2 (IPv4)-configuratie met behulp van de web-UI, waardoor optimale routeringsprestaties en netwerkstabiliteit worden gegarandeerd.

Voor meer informatie over OSPF, bekijk de volgende artikelen:

- OSPF in katalysator 1300X Switches begrijpen

- OSPF configureren op Switches uit de Cisco Catalyst 1300X-reeks met CLI

Configuratiestroom OSPFv2

- Maak een OSPF-proces en wijs het een router-ID toe. Er kunnen meerdere processen worden gemaakt. De onderstaande configuraties kunnen per proces worden toegepast.

- Voeg een of meer gebieden toe aan het proces. Voor elk gebied:

1. Gebiedsnetwerken toevoegen vanaf de IP-adressen die zijn geconfigureerd op de interfaces van het apparaat.

2. Definieer het gebiedstype en de instellingen.

- Configureer de netwerkinstellingen.

1. OSPFv2-proces

2. OSPFv2-gebied

3. OSPFv2 IPv4-netwerken

OSPFv2 configureren met Web UI

Stap 1

Meld u aan bij de Catalyst 1300X-switch en ga naar de geavanceerde modus.

De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco.

Stap 2

OSPFv2 is alleen actief als IP-routering is ingeschakeld op het apparaat. Navigeer hiervoor naar IPV4 Configuration > IPv4-interfaces en schakel IPv4 Routing in.

Stap 3

Navigeer naar IPv4-configuratie > OSPFv2 > OSPFv2-proces.

Stap 4

Klik op Toevoegen om een nieuw OSPFv2-proces te maken.

Stap 5

Configureer het volgende voor een OSPFv2-proces:

- Proces-ID - Intern gebruikte identificatieparameter. Het is lokaal toegewezen en kan elk positief geheel getal zijn. De standaardwaarde is 1 en het bereik is 1-65535.

- Router-ID - De router-ID die aan het proces is toegewezen. Gebruik de standaard router-ID of configureer de router-ID handmatig.

- Uitschakelen - Schakel deze optie in om het proces in de afsluitstatus te maken.

Klik op Apply (Toepassen).

Als u de router-ID van een actief OSPFv2-proces wijzigt, wordt het proces automatisch opnieuw gestart.

Met de optie Afsluiten kunt u de procesinstellingen configureren zonder het verkeer te activeren.

Stap 6

Een OSPFv2 Area-tabel is een gegevensstructuur die in OSPFv2 wordt gebruikt om routeringsinformatie binnen verschillende gebieden van een IPv4-netwerk te organiseren en te beheren. OSPFv2 gebruikt gebieden om routering efficiënt te optimaliseren en te beheren.

Navigeer naar OSPFv2-gebied en klik op Toevoegen om een of meer gebieden te maken.

Stap 7

Configureer de volgende velden in het pop-upvenster OSPFv2-gebied toevoegen:

- Proces-ID - selecteer de OSPFv2-proces-ID in de vervolgkeuzelijst. Het gebied wordt aan de geselecteerde proces-ID gekoppeld.

- Gebied-ID - Gebruik de gestippelde decimale notatie om het gebied-ID in Catalyst 1300X-switches te definiëren. Als u bijvoorbeeld een interface wilt toevoegen aan gebied 0, is de gebied-ID 0.0.0.0.

- Afsluiten - Selecteer Inschakelen om het gebied in de afsluitstatus te maken. Hiermee kunt u de gebiedinstellingen configureren terwijl het gebied in de inactieve staat blijft.

- Gebiedsnetwerken - selecteer een of meer Ipv4-netwerken om aan het gebied toe te voegen.

- Stub/NSSA-gebied: - selecteer deze optie om dit gebied in te stellen als een stub-gebied of NSSA (Not So Stubby Area). Deze optie is alleen beschikbaar als het gebied geen backbonegebied is (gebied-ID is niet gelijk aan 0.0.0.0). Als deze optie is geselecteerd, gaat u verder met het configureren van de volgende velden:

- Stub/NSSA - selecteer of dit gebied een stub-gebied of NSSA is.

- Standaardoverzicht routekosten - geef een prijs op voor de standaardroute voor de samenvatting die naar een stub-gebied of niet-zo-stubby-gebied (NSSA) wordt verzonden. Selecteer een van de beschikbare opties.

1. Standaard - waarde van 1

2. Door gebruiker gedefinieerd - bereik: 1 - 16777214

- ABR Summary Advertisement - stelt Area Border Router (ABR) in staat om samenvattende linkadvertenties naar het stub-gebied te sturen.

Het Translator Role and Translator Stability Interval kan alleen worden geconfigureerd als het gebied is gedefinieerd als een NSSA.

- Vertalerrol - Hiermee wordt aangegeven of een NSSA-grensrouter type-7 LSA's onvoorwaardelijk zal vertalen naar type-5 LSA's.

1. Selecteer Altijd om op te geven dat de NSSA-grensrouter altijd LSA's van het type 7 vertaalt naar LSA's van het type 5, ongeacht de vertaalstatus van andere NSSA-grensrouters.

2. Selecteer Kandidaat om aan te geven dat een NSSA-grensrouter deelneemt aan het selectieproces voor vertalers zoals beschreven in RFC 3101, paragraaf 3.1.

- Stabiliteitsinterval voor vertalers - Geeft het aantal seconden aan nadat een gekozen vertaler heeft vastgesteld dat zijn diensten niet langer nodig zijn, dat hij zijn vertaaltaken moet blijven uitvoeren. De standaardwaarde is 40 seconden.

Klik op Toepassen om het gebied te maken.

Gebied 0 (0.0.0.0) is het backbone-gebied en moet aanwezig zijn in alle OSPF-implementaties. Gebruik stub- of NSSA-gebieden om routering in specifieke netwerksegmenten te optimaliseren.

Stap 8

Ga naar OSPFv2 IPv4 Networks in het navigatiedeelvenster om de OSPFv2 IPv4-gebiedsnetwerken te bekijken, bewerken of configureren.

Stap 9

Als u de OSPFv2 IPV4 Area Network Table wilt bewerken, selecteert u het OSPFv2-proces in de tabel en klikt u op het pictogram Bewerken.

Stap 10

Configureer het volgende:

- Selecteer de proces-ID, de gebied-ID en het netwerkgebied die u wilt configureren.

- Configureer de interfacekosten - Selecteer de standaardkosten of een door de gebruiker gedefinieerde kosten (bereik 1-65535). De path cost wordt berekend met behulp van de formule Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth, met een referentiebandbreedte van 10 Gbps.

- Uitschakelen - Stel het OSPFv2-netwerk optioneel in op de status Administratief uitschakelen.

Interfacekosten beïnvloeden de selectie van het OSPF-pad. Pas indien nodig de kosten aan om routeringsvoorkeuren te beheren.

beste praktijken

- Gebruik unieke router-ID's voor elk OSPF-proces in het netwerk.

- Wijs Area 0 aan als de ruggengraat en verbind alle andere gebieden ermee.

- Gebruik stub- of NSSA-gebieden om de overheadroutering in kleinere segmenten te verminderen.

- Maak regelmatig een back-up van de configuratie na wijzigingen.

- Bewaak het OSPF-proces en de status van de interface voor optimale prestaties.

- Voor geavanceerde OSPF-functies (bijv. routesamenvatting, herverdeling) gebruikt u de CLI omdat de GUI mogelijk beperkingen heeft.

- Verhoogd OSPF-gebruik kan invloed hebben op CPU en geheugen. Plan netwerkontwerp en OSPF-rollen dienovereenkomstig.

Conclusie

Nu weet u hoe u de web-gebruikersinterface kunt gebruiken om basisinstellingen voor OSPF in de Catalyst 1300X-switches te configureren.

Raadpleeg voor meer informatie over de OSPF-functie in Catalyst 1300X-switches de Catalyst 1300X-beheerdershandleiding en de CLI-gids.