Doel

Het doel van dit artikel is om door de algemeen gebruikte functies voor de interface van de bevellijn (CLI) op de switch van Catalyst 1200 of 1300 te gaan.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Catalyst 1200 (gegevensblad)

- Catalyst 1300 (gegevensblad)

Inleiding

Switches kunnen worden geopend en geconfigureerd via de opdrachtregelinterface. Via de opdrachtregelinterface kunnen opdrachten worden ingevoerd in een terminalvenster. Voor gebruikers die meer ervaring hebben met terminalopdrachten, kan dit een betere optie zijn dan navigeren in het webgebaseerde configuratieprogramma.

U hebt toegang tot de CLI van de switch met een standaard SSH-client zoals PuTTY. Klik hier voor meer informatie over toegang tot de CLI via PuTTY.

Inhoud

- Gemeenschappelijke CLI-opdrachten

- Smartport-opdrachten

- Statisch IP-adres toewijzen

- VLAN’s configureren

Gemeenschappelijke CLI-opdrachten

Stap 1

Log in op de switch met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Gebruikersnaam: cisco

Password (Wachtwoord):*****

Stap 2

De hostnaam van de switch is in de eerste regel op de opdrachtprompt. Om dit te veranderen, ga in globale configuratiewijze door te typen vormen binnen.

switch# configure

Stap 3

Typ hostnaam en de naam die u aan de switch wilt toewijzen. In dit voorbeeld is het Switch 3.

switch (configuratie)# hostname Switch3

Stap 4

Als u de globale configuratiemodus wilt verlaten, typt u exit of end.

Switch 3 (configuratie)# end

Stap 5

Om dit te verifiëren, type toont systeem en u zult de verandering in de Naam van het Systeem zien.

Switch 3# show system

Stap 6

Om een gebruiker te maken die als beheerder kan inloggen op de switch, voert u de globale configuratiemodus in.

Switch 3# configure

Stap 7

Typ de gebruikersnaam voor de opdracht gevolgd door de naam van de gebruiker die u wilt maken. In dit voorbeeld is het Tim. Typ het opdrachtwachtwoord gevolgd door het wachtwoord dat u wilt gebruiken.

Switch 3 (configuratie)#username Tim password Enter123

Stap 8

U kunt kiezen of u het wachtwoord versleutelt. Druk op de spatiebalk op het toetsenbord en voeg een vraagteken toe om de beschikbare opdrachten te bekijken. In dit voorbeeld wordt sha-512 gebruikt als de codering op het wachtwoord.

Switch 3 (configuratie)#username Tim password Enter123 method sha512

Stap 9

Om de gebruiker als beheerder toe te wijzen, hebben ze zowel lees- als schrijfrechten nodig. Voer een voorrecht in gevolgd door een vraagteken voor de besturing op uw toetsenbord.

Switch 3 (configuratie)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- Privilege level 1 - Alleen-lezen CLI-toegang - Gebruiker kan geen toegang tot de GUI krijgen en kan alleen CLI-opdrachten gebruiken die de apparaatconfiguratie niet wijzigen.

- Privilege level 7 - Read/Limited Write CLI Access - Gebruiker kan geen toegang krijgen tot de GUI en kan alleen toegang krijgen tot bepaalde CLI-opdrachten die de apparaatconfiguratie wijzigen.

- Bevoegdheidsniveau 15 - Read/Write Management Access - Gebruiker kan toegang krijgen tot de GUI en kan het apparaat configureren.

In dit voorbeeld is 15 geselecteerd.

Switch 3 (configuratie)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

Stap 10

Typ exit om uit de switch te loggen.

Switch 3 (configuratie)# exit

Switch 3#exit

Stap 11

Log terug in de switch bij de nieuwe gebruiker.

Gebruikersnaam: Tim

Password (Wachtwoord): ********

Stap 12

Het type toont gebruikers bevel om informatie betreffende Gebruikersnaam, Protocol, Plaats, en de tijd van de Zessie te zien.

Switch 3# show users

Stap 13

Het bevel van de show lopende configuratie zal veel van de informatie verstrekken u over de switch zou kunnen wensen.

Switch 3# show running-config

Smartport-opdrachten

De meeste switches hebben slimme poorten die de switch in staat stellen te bepalen wat fysiek is aangesloten op de poorten en op basis van macro’s die zijn geconfigureerd, zal het automatisch de poort configureren. Automatische configuratie is soms niet wenselijk als we niet op de hoogte zijn van de specifieke werking. Slimme poort kan in dergelijke gevallen worden uitgeschakeld.

Stap 1

Voer de globale configuratiemodus in.

Switch 3# configure

Stap 2

Type macroauto uitgeschakeld.

Switch 3 (configuratie)# macro auto disabled

Stap 3

Om het weer in te schakelen, voert u de opdrachtmacro-auto ingeschakeld uit.

Switch 3 (configuratie)# macro auto enabled

Stap 4

Als u de switch op de standaardinstellingen wilt instellen, typt u geen macroauto.

Switch 3 (configuratie)#no macro auto

Statisch IP-adres toewijzen

Stap 1

Voer de globale configuratiemodus en de interface VLAN1 in.

Switch 3 (configuratie)# interface vlan 1

Stap 2

Voer het IP-adres en subnetmasker in.

Switch 3 (configuratie-indien)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

Stap 3

Om de configuratie te bekijken, typ het commando do show run.

Switch 3 (configuratie-indien)# do show run

VLAN’s configureren

Stap 1

Terwijl op de globale configuratiewijze, type het aantal van VLAN u wilt vormen. In dit voorbeeld, is het VLAN 20.

Switch 3 (configuratie)#vlan 20

Stap 2

Om VLAN te creëren, gebruik het aantal van de bevelinterface VLAN en u kunt de interface direct vormen.

Switch 3 (configuratie)# interface vlan 30

Stap 3

Het type toont vlan om VLANs te bekijken u hebt gecreëerd.

Switch 3 (configuratie-indien)# do show vlan

Stap 4

Als u een naam aan het VLAN wilt toevoegen, typt u de naam en vervolgens de naam die u het VLAN wilt noemen. In dit voorbeeld gaat het om DATA.

Switch 3 (configuratie-indien)#name DATA

Om veelgebruikte of veel gebruikte opdrachten te vinden, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om door eerder getypte opdrachten te bladeren.

Stap 5

Om een interface als toegangshaven te vormen, typ de interface. In dit voorbeeld is het g1/0/10 voor poort 10.

Switch 3 (configuratie)#interface g1/0/10

Stap 6

Maak een toegangshaven door switchport mode access te typen.

Switch 3 (configuratie-indien)#switchport mode access

Stap 7

Om het aan VLAN toe te wijzen, type switchport toegang gevolgd door het aantal van VLAN. In dit voorbeeld, wordt het toegewezen aan VLAN 20.

Switch 3 (configuratie-indien)#switchboard access vlan 20

Stap 8

Om een trunkpoort te maken, voert u een interfacenummer in. In dit voorbeeld is het g1/0/12.

Switch 3 (configuratie-indien)#interface g1/0/12

Stap 9

switch Typ de trunk voor de poortmodus van de opdrachtpoort.

Switch 3 (configuratie-indien)#switch port mode trunk

Stap 10

Om VLAN’s toe te wijzen, voert u de opdrachtswitchport-trunk in samen met de VLAN-ID’s. In dit voorbeeld zijn VLAN’s 1, 20 en 30 opgenomen.

Switch 3 (configuratie-indien)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

Stap 11

Om een native VLAN toe te voegen dat het niet-getagde VLAN voor de trunk is, typt u switchport trunk-native gevolgd door de VLAN-id. In dit voorbeeld wordt VLAN 1 gebruikt.

Switch 3 (configuratie-indien)# switchport trunk native vlan 1

Stap 12

Om het type configuratie op te slaan, moet u twee keer op ENTER drukken.

Switch 3 (configuratie-indien)# exit

Stap 13

Typ de opstartconfiguratie voor de configuratie van de opdrachtkopie met uitgevoerd.

Switch 3#copy running-config startup-config

Stap 14

Voer Y in om dit te bevestigen.

Bestand overschrijven [opstartconfiguratie]...(Y/N)[ ] ? Y

Conclusie

Nu kent u alles over de meest gebruikte CLI-opdrachten om uw Catalyst 1200 of 1300 switch te beheren.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1200 en 1300 switches.

- Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches - functievergelijking

- Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-beheershandleiding uit de serie.