Doel

Het doel van dit artikel is om de Dying Gasp-functie in Catalyst 1300 switches te configureren met behulp van de opdrachtregelinterface (CLI).

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

Inleiding

Dying Gasp is een functie die alleen beschikbaar is op de Catalyst 1300 Series switches en biedt een mechanisme om monitoringsystemen te waarschuwen dat het apparaat een onverwacht verlies van vermogen ervaart voordat het verbinding verliest. Wanneer een energieverlies optreedt, zal een hardwarecondensator de uitschakeling van het apparaat voor een korte tijd vertragen. Gedurende deze tijd zal het apparaat Dying Gasp-berichten verzenden via geconfigureerde Syslog-servers of SNMP-meldingsontvangers die kunnen worden gebruikt om de oorzaak van het probleem en de probleemoplossing te identificeren.

U kunt Dying Gasp configureren via de CLI met eenvoudige opdrachten. Blijf lezen voor meer informatie.

Drying Gasp configureren met CLI

Stap 1

Voer de globale configuratie van de switch in door de configuratiemeterminal te typen.

switch# configure terminal

Stap 2

Om het drogen van het gas in te schakelen, typt u het drogen-gasp <method1> [method2]. De eerste methode die wordt gespecificeerd, is de primaire drooggasmethode.

switch (configuratie)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

In dit voorbeeld, de primaire het sterven gasmethode zal door syslog het registreren.

Stap 3

U kunt het uitdrogen van een gasp uitschakelen door geen uitdroging-gasp inschakelen in te voeren.

switch# no dying-gasp enable

Stap 4

Om de configuratie van het uitdrogende gas te zien, moet u uitdrogende-pakketjes in de inschakelmodus tonen.

switch# show dying-gasp status

Stap 5

Om meer details te weten te komen over waar het uitsterven van de gasp zal verzenden de uitstervende pakketjes, ga tonen uitstervende-gasp pakketten. Dit toont de syslogserver/SNMP-servers die zijn geconfigureerd en de interfaces die zullen worden gebruikt.

switch# show dying-gasp packets

In dit voorbeeld is een syslogserver geconfigureerd op 172.16.1.182 maar er is geen SNMP-server geconfigureerd.

Conclusie

Nu ben je helemaal klaar! Met uitdrogende gasvorming op uw Catalyst 1300 switch, kunt u worden gewaarschuwd over alle problemen met het stroomverlies met het apparaat.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1300 switches.

- Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches - functievergelijking

- Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-beheershandleiding uit de serie.