Doel

Het doel van dit artikel is om de Dying Gasp-functie in Catalyst 1300 switches te configureren met behulp van de web-gebruikersinterface (UI).

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

Inleiding

Dying Gasp is een functie die alleen beschikbaar is op de Catalyst 1300 Series switches en biedt een mechanisme om monitoringsystemen te waarschuwen dat het apparaat een onverwacht verlies van vermogen ervaart voordat het verbinding verliest. Wanneer een energieverlies optreedt, zal een hardwarecondensator de uitschakeling van het apparaat voor een korte tijd vertragen. Gedurende deze tijd zal het apparaat Dying Gasp-berichten verzenden via geconfigureerde Syslog-servers of SNMP-meldingsontvangers die kunnen worden gebruikt om de oorzaak van het probleem en de probleemoplossing te identificeren.

Bent u klaar om de Dying Gasp-functie op uw Catalyst 1300 switch te configureren met behulp van de web UI? Aan de slag!

Het droogprogramma configureren met behulp van de Web UI

Stap 1

Meld u aan bij uw Catalyst 1300 switch.

Stap 2

Kies de geavanceerde weergave.

Stap 3

Navigeer naar Status en Statistieken > Health and Power menu.

Stap 4

Het drogen kan via Syslog of SNMP of beide worden geconfigureerd. In dit voorbeeld is de configuratie via Syslog geselecteerd.

Als u beide opties configureert, moet u een methode voor primair droogprogramma instellen. Dit is de optie die het eerst gebruikt wordt tijdens een stroomstoring.

Stap 5

Klik op Apply (Toepassen). Nu zal de switch de uitstervende gasinformatie naar de Syslog-server sturen, geconfigureerd in de loginstellingen.

Stap 6

Ga naar Beheer > Systeemlog > Remote Log Servers om de loginstellingen te wijzigen.

Stap 7

Klik op het plus-pictogram.

Stap 8

Configureer de Syslog-server en klik op Toepassen.

Stap 9

Als u via SNMP wilt configureren, gaat u naar SNMP > Trap Settings in het menu.

Stap 10

Zorg ervoor dat de SNMP-meldingen zijn ingeschakeld.

Stap 11

Om de ontvangers van het bericht te specificeren, navigeer aan SNMP > Ontvangers van het Bericht SNMPv1.2 en vorm de velden om het IP-adres van de SNMP-console toe te voegen.

Stap 12

Klik op het pictogram Save om de configuratie op te slaan.

Verificatie

Trek de stekker van de switch uit het stopcontact om te controleren of de configuratie werkt.

In dit voorbeeld kan een bericht over het stroomverlies van een uitstervende gasstroom worden bekeken in de Syslog-server.

Conclusie

Nu ben je helemaal klaar! Met uitdrogende gasvorming op uw Catalyst 1300 switch, kunt u worden gewaarschuwd over alle problemen met het stroomverlies met het apparaat.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1300 switches.

- Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches - functievergelijking

- Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-beheershandleiding uit de serie.