Doel

Het doel van dit artikel is om door de dag nul opstelling van een switch van Catalyst 1200 of 1300 te gaan die de interface van de bevellijn (CLI) gebruikt.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

Inleiding

Bent u op zoek naar een betaalbare en eenvoudig te implementeren switch voor uw kleine of middelgrote bedrijf? De switches van Cisco Catalyst 1200 en 1300 passen in de wet en bieden ook geavanceerde switchingfuncties, verbeterde beveiliging en kunnen eenvoudig worden beheerd met het Cisco Business Dashboard of de Cisco Business Mobile App.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1200 en 1300 switches.

- Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches - functievergelijking

- Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

U kunt ook de volgende installatiegidsen voor de hardware raadplegen om te beginnen.

- Cisco Catalyst 1200 hardware-installatiehandleiding

- Cisco Catalyst 1300 installatiegids voor hardware

Laten we beginnen met de nulinstelling van de dag van een Catalyst 1200- of 1300-switch met de CLI.

Setup dag nul

Stap 1

In dit voorbeeld wordt een Catalyst 1300 switch gebruikt. Sluit de switch aan via een consolekabel.

Stap 2

Druk tweemaal op ENTER op het toetsenbord om het automatische detectieproces met de standaardratio van de console te voltooien. Dit is nodig om de snelheid van de consoleverbinding te bepalen en gegevens tegen de juiste snelheid te verzenden.

Stap 3

Voer de standaardgebruikersnaam in. Aangezien dit een dag nul opstelling is, is het Cisco.

Gebruikersnaam : cisco

Cisco bestaat uit alle kleine letters.

Stap 4

Voer het standaardwachtwoord in dat ook cisco is.

Password (Wachtwoord): cisco

Stap 5

U wordt gevraagd een nieuwe gebruikersnaam in te voeren. In dit voorbeeld is het admin.

Voer een nieuwe gebruikersnaam in: admin

Stap 6

Voer een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet aan de standaardvereisten voldoen.

- Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan en moet drie van de volgende opties bevatten: hoofdletters, kleine letters, een nummer of een speciaal teken.

- Een teken kan niet meer dan drie keer op een rij worden herhaald.

- Het mag niet meer dan twee opeenvolgende tekens of getallen in een rij hebben, of de omgekeerde waarde van deze reeksen.

- U kunt de gebruikersnaam niet gebruiken als het wachtwoord of de omgekeerde of gewijzigde vorm van de gebruikersnaam.

- Cisco of variaties op het woord Cisco kunnen niet worden gebruikt.

- Bekende gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet geaccepteerd.

- Het woord "wachtwoord" of "Catalyst" kan niet worden gebruikt.

- Het gebruik van meer dan drie herhaalde tekens in een rij is niet toegestaan. Het nummer 111 wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd.

- Het gebruik van meer dan twee opeenvolgende tekens in een rij zoals 123 is niet toegestaan.

Als u een wachtwoord invoert dat niet voldoet aan de regels zoals Cisco123, wordt het wachtwoord geweigerd samen met een verklaring waarom het wachtwoord is geweigerd.

Stap 7

Om een IP-adres in te stellen, voert u de configuratie-terminal in en in dit voorbeeld wordt de interface VLAN1 geconfigureerd.

switch# config terminal

switch (configuratie) # interface Vlan1

Stap 8

Voer het IP-adres in dat wordt gevolgd door het IP- en subnetmasker. In dit voorbeeld is het 172.16.1.11 met een subnetmasker van 255.255.255.0.

switch (configuratie-indien) # ip address 172.16.1.111 2555.255.255.0

Stap 9

Specificeer de ip route. In dit voorbeeld zal het de standaardgateway van 0.0.0.0 zijn als bestemmingsprefix, met 0.0.0.0 als netwerkmasker gevolgd door het IP-adres van het netwerk.

switch (configuratie) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

Stap 10

Om SSH-clients in te schakelen, typt u ip sh-client verificatie wachtwoord waarmee het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoord via SSH kan worden geverifieerd.

switch (configuratie) # ip ssh-client authentication password

Stap 11

Sluit de configuratiemodus om terug te keren naar de geprivilegieerde uitvoeringsmodus.

switch (configuratie) #exit

Stap 12

Typ schrijfgeheugen om de configuratie op te slaan.

switch# write memory

Stap 13

Typ Y om te bevestigen.

Bestand overschrijven [opstartconfiguratie].... (Y/N) [N] ? Y

Conclusie

Alsjeblieft! U hebt de basisconfiguratie van uw Catalyst 1200/1300-switch met de CLI voltooid.

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-beheershandleiding uit de serie.

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel ...

Klik hier om nog meer Tech Talks van Cisco te bekijken