Doel

Statische routing is een handmatig geconfigureerd pad dat een pakket moet doorlopen om een bestemming te bereiken. Als er geen communicatie tussen routers betreffende de huidige topologie van het netwerk is, kunnen statische routes worden geconfigureerd om directe communicatie tussen de routers tot stand te brengen. De statische Routes gebruiken minder netwerkmiddelen dan dynamische routing omdat het niet voortdurend de volgende te nemen route hoeft te berekenen. Een statische route leidt tot een vaste weg een pakket moet tussen routers reizen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u statische routing-instellingen kunt configureren op de RV016-, RV042-, RV042G- en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

- RV016

- RV042

- RV042G-router

- RV082

Softwareversie

- v4.2.1.02

Statische routingconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor routerconfiguratie en kies Setup > Geavanceerde routing. De geavanceerde routing pagina opent:

Stap 2. Voer het doeladres in het veld Bestemming IP in. Het IP-adres van de bestemming is het adres waaraan u een statische route wilt toewijzen.

Stap 3. Voer het subnetmasker van het doeladres in het veld Subnetmasker in. Het subnetmasker specificeert welk gedeelte van een IP-adres het netwerkadres is en welk gedeelte het hostadres is.

Stap 4. Voer in het veld Default Gateway het IP-adres van de gateway in. De gateway staat voor contact tussen de bekabelde router en het gespecificeerde netwerk toe. Een gateway is een brug tussen twee verschillende netwerken die communicatie met elkaar mogelijk maakt.

Stap 5. Voer het aantal hop in in het veld Hopteller. Elke keer dat een gegevenspakket door een knooppunt van het netwerkapparaat loopt, heeft het één stap naar de bestemming gezet. De hoptelling verwijst naar het aantal hop een gegevenspakket van zijn bron aan zijn bestemming heeft gemaakt.

Stap 6. Kies de interface die voor deze statische route moet worden gebruikt in de vervolgkeuzelijst Interface.

- WAN1, WAN2 - Als de router internetconnectiviteit voor uw netwerk biedt.

- LAN - Als router internetconnectiviteit krijgt van een gateway-router op uw LAN.

Stap 7. Klik op Add to List om de geconfigureerde statische route aan de lijst toe te voegen. U kunt maximaal 30 invoeren.

Stap 8. (Optioneel) Als u de statische route wilt bijwerken, kiest u de route uit de routerlijst, werkt u de gewenste velden bij en klikt u op Bijwerken.

Stap 9. (Optioneel) Als u een statische route uit de statische routerlijst wilt verwijderen, kiest u de route uit de lijst en klikt u op Verwijderen.

Stap 10. (Optioneel) Klik op Add New om een andere nieuwe statische route aan de lijst toe te voegen. Als u een nieuwe statische route wilt toevoegen, volg dan de stappen 2 tot en met 6.

Stap 11. Klik op Opslaan om de configuratie op te slaan.

U hebt nu met succes statische routerinstellingen geconfigureerd voor de RV016-, RV042-, RV042G- en RV082 VPN-routers.