Inleiding

Een Wide Area Network (WAN) is een netwerk dat een breed gebied bestrijkt. Een gebruiker of een netwerk van gebruikers kan met internet verbinding maken via een Internet Service Provider (ISP) die verschillende methoden aanbiedt om een client met een internetverbinding in te stellen. Deze methoden kunnen zijn: automatisch Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Static Internet Protocol (IP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Bridge en Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) voor IPv6.

Het configureren van de juiste WAN-instellingen op de router is nodig om de internetverbinding correct in te stellen op basis van uw netwerkvereisten en instellingen. Sommige WAN-instellingen die op uw router moeten worden gebruikt, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adressen en DNS-bestanden, moeten door uw ISP aan u worden geleverd.

In dit scenario, vereist de instelling van de ISP de router om SLAAC te gebruiken voor IPv6-verbinding om verbinding met internet te maken. Dit type verbinding biedt een handige methode om IP-adressen aan IPv6-knooppunten toe te wijzen. Hiermee kunnen verschillende apparaten in een IPv6-netwerk worden aangesloten op het internet door automatisch een IP-adres te verkrijgen zonder dat er een DHCP-server nodig is. Het geeft de host de mogelijkheid om de automatische configuratie zelf te maken.

Doel

Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u de SLAAC-instellingen op de RV34x-router kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV340

- RV340 W

- RV345

- RV345P router

Softwareversie

- 1.0.01.17

SLAAC-instellingen configureren

Opmerking: De ISP geeft de statische adressen van uw verbinding aan.

Stap 1. Toegang tot de router op web-gebaseerde voorziening en kies WAN > WAN-instellingen.

Stap 2. Klik in de WAN-tabel op de knop Add.

Stap 3. In het venster Add/Working WAN Sub-interface dat verschijnt, klik op de WAN interface die u wilt configureren.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt WAN1 geselecteerd. Dit is de standaardinstelling.

Stap 4. Voer de VLAN-id in het daarvoor bestemde veld in. In dit voorbeeld wordt 1 gebruikt.

Opmerking: Het gebied Naam subinterface wordt automatisch bijgewerkt op basis van de WAN- en VLAN-id die zijn ingevoerd. In dit voorbeeld wordt WAN1.1 weergegeven dat WAN 1 en VLAN 1 aangeeft.

Stap 5. Klik op het tabblad IPv6.

Stap 6. Klik op de radioknop SLAAC om het Type verbinding te kiezen.

Stap 7. Onder SLAAC-instellingen voert u het statische DNS 1-adres in, ook gegeven door de ISP, in het bijgeleverde veld.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 2001:DB8:0:CD30:123:4566 gebruikt.

Stap 8. (optioneel) Voer het statische DNS 2-adres in het daarvoor bestemde veld in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 2001:DB8:0:CD30:123:455 gebruikt.

Stap 9. (Optioneel) Controleer het selectieteken DHCP-PD als u de delegatie van voorvoegsels wilt inschakelen. Dit wordt gebruikt om een voorvoegsel van het netwerkadres toe te wijzen en de configuratie van de openbare routeadressen voor het netwerk te automatiseren.

Stap 10. (Optioneel) Voer de naam van het voorvoegsel in het daarvoor bestemde veld in.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt DHCPv6 gebruikt.

Stap 1. Klik op Toepassen.

U hebt nu uw RV34x WAN-instellingen van de router op SLAAC ingesteld.