Datum geïdentificeerd

20 december 2016

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

Model

Firmware versie

RV320

1.3.2.02

Beschrijving van probleem

RV320 heeft een tragere doorvoersnelheid dan verwacht via de Internet Service Provider (ISP), Optimum Online. Slechts 30 Mbps bij een 100 Mbps ISP internetverbinding. De gebruikte modem is een Cisco DPQ3925.

Huidige status

Max. doorvoersnelheid tot 70 Mbps wordt bereikt wanneer WAN wordt ingesteld op 100 Half-Duplex en ongeveer 7 tot 8 Mbps wanneer WAN wordt ingesteld op 100 Full-Duplex. Er werden debug-bestanden verzameld, maar ontwikkelaars konden het probleem niet reproduceren omdat ze volledige snelheden zagen met dezelfde instelling als de gerapporteerde netwerkomgeving. In de toekomst zal naar deze kwestie worden verwezen.