Doel

Internet Protocol versie 6 (IPv6) Transition helpt hosts die tot IPv6-netwerken behoren, communiceren via een ander IPv4-netwerk (Internet Protocol versie 4). IPv6-overgang wordt doorgaans bereikt door inkapseling van de IPv6-pakketten in de IPv4-header. VPN-routers gebruiken een 6to4 mechanisme voor IPv6-overgang. Dit mechanisme verbindt het interne IPv6-netwerk met het IPv6-doelnetwerk via een IPv4-internet of -netwerk. Dit mechanisme impliceert de converterende IPv6 adreprefix door 2002, met hexadecimaal formaat van IPv4 adressen toe te voegen. Vervolgens worden de IPv6-pakketten ingekapseld in IPv4-headers en verzonden via een IPv4 internet of netwerk. In dit document wordt uitgelegd hoe u IPv6-overgangen kunt configureren op de RV016-, RV042-, RV042G- en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.1.02

Configuratie van IPv6-overgang

Opmerking: voor de configuratie van IPv6 Transition moet u de IP-modus wijzigen in Dual-Stack IP, anders verschijnt er een foutmelding en wordt het pad getoond om de Dual-Stack te wijzigen. Raadpleeg het artikel Configuration of Advanced IPv6 Routing on RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN Routers voor informatie over het configureren van dual-stack voor IPv6.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Setup > IPv6-overgang. De pagina IPv6-overgang wordt geopend:

Stap 2. Schakel het selectievakje 6to4 tunnel inschakelen in om 6to4 IPv6-overgang in te schakelen. Er wordt een tunnel gemaakt voor de uitwisseling van IPv6-pakketadressen zoals IPv4-pakketadressen.

Opmerking: IPv6-overgang is standaard ingeschakeld.

Stap 3. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan of klik op Annuleren om eventuele wijzigingen in de instellingen ongedaan te maken.