Inleiding

De RV345P Gigabit VPN-router met dubbel WAN met PoE, een deel van de RV34x Series, is een gebruikersvriendelijke, flexibele, hoogwaardige en duurzame router die goed geschikt is voor kleine bedrijven. Dankzij verschillende extra beveiligingsfuncties zoals webfiltering, Application Control en IP-bronbewaking biedt de nieuwe RV345P zeer beveiligde, breedbandverbindingen en bekabelde verbindingen aan kleine kantoren en externe medewerkers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook een eenvoudige fijnafstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.

De RV345P wordt ook geleverd met acht Power-over-Ethernet (PoE) poorten die ideaal zijn voor apparaten zoals draadloze access points en IP-telefoons.

Dit artikel heeft als doel productspecificaties te geven voor de RV345P VPN-router met dubbel WAN met PoE.

Opmerking: Om meer te weten te komen over RV345P Gigabit VPN-router met dubbel WAN met PoE, klik hier.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (beveiligingsverificatie), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), routinginformatieprotocol (RIP1) (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) 802.3af (PoE)

Besturingssysteem

Linux

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Poorten

16 LAN (8 Data, 8 Power over Ethernet (PoE), WAN, USB en console

Fysieke interfaces

Specificaties

Beschrijving

Poorten

16 10/100/1000 Ethernet, met ondersteuning voor 802.3af

-8 gegevenspoorten

8 PoE

1-console-poort

12V DC 2,5 A voedingsadapterpoort

2 WAN

2 USB-poorten

Toetsen

Reset-toets

Switch

Aan/uitschakelaar

Locksleuf

Sleuf voor Kensington-slot

Monteren en fysieke beveiliging

Montageopties

Er zijn 2 beugels voor de rackmontage, inclusief 8 schroeven.

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netwerkmogelijkheden

Specificaties

Specificaties

Ondersteuning van Virtual Local Area Network (VLAN)

Ja

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-proxy en multicast routing

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network-adresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

1-op-1 NAT

Poortbeheer

Poortbewaking

Bonjour

Aantal VLAN’s

Tot 32 VLAN’s

Routing protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

Inter-VLAN-routing

Netwerkadresomzetting (NAT)

PAT-protocol (Port Address Translation), Network-adresomzetting (NAPT)

Netwerkrand (DMZ)

Configureerbaar met behulp van elk LAN IP-adres

Spanning-boom

Ja

Taakverdeling

Ja

QoS-kwaliteit (Quality of Service)

WAN-wachtrij (Wide Area Network)

3 wachtrijen

Ondersteuning van gedifferentieerd servicescodepunt (DSCP)

Serviceklasse (CoS)

Bandbreedtebeheer voor serviceresprioriteit

IPv6

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6 tot 4 tunneling

Stateless adresconfiguratie

DHCPv6-server voor IPv6-clients op LAN

DHCPv6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPng

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus één beheerVLAN

Security

Specificaties

Beschrijving

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

Hyper-Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), gebruikersnaam/wachtwoordcomplexiteit

Firewall

SPI-firewall (stateful Packet Inspection), poortrouting en -trigding, DQoS-preventie (Denial-of-Service), op software gebaseerde DMZ

Voorkomen aanvallen van Dos:

- SYN Flood

- Echo Storm

- ICMP-overstroming

- UDP-overstromingen

- TCP-overstroming

Blokken Java, koekjes, active-X, HTTP-proxy

Webfilter

Filtert schadelijke websites en blokkeert schadelijke websites

Content Filter

Statische URL-blokkering of sleutelwoordblokkering

Toepassingscontrole

Ja

IP-bronbewaking

IP-adressen van bind naar MAC-adressen

VPN

IPsec

Ja; Maximum aantal 50 tunnels, vooraf geconfigureerd profielen voor Amazon Virtual Cloud en Microsoft Messenger

Client-to-site

Ja

VPN-client voor Teleworker

Ja

PPTP VPN

Ja; 25 maximale tunnels

L2TP-server

Ja; 25 maximale tunnels

SSL VPN

Ja; maximaal 50 tunnels

Doorvoersnelheid van VPN (IPSec)

50 Mbps

Configuratie

Specificaties

Beschrijving

Web-gebaseerde toepassing

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Opdracht-line interface (CLI)

Opdrachtlijn met Secure Shell (SSH)

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug en Play (UPnP)

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokaal, extern sloven, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging, Ping, Traceroute, DNS-raadpleging en poortspiegeling

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

Pv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt Network Time Protocol (NTP), handmatige energiebesparing

Talen

Graphic User Interface (GUI)-ondersteuning in het Engels

Milieu

Specificaties

Beschrijving

Voeding

12 V, 2,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur

-20° tot 70°C (-4° tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend