Inleiding

Dit artikel is bedoeld als "wat zit er in de doos?" Stijldocument over de RV345 VPN-router met dubbel WAN. Klik hier voor een meer diepgaande blik om de RV34X-serie geconsolideerde datasheet te bekijken.

De RV345 VPN-router met dubbel WAN, die deel uitmaakt van de RV34x-serie, is een gebruikersvriendelijk, flexibel, krachtig en duurzaam systeem dat geschikt is voor kleine bedrijven. Nu biedt de nieuwe RV345 met meerdere extra beveiligingsfuncties, zoals webfiltering, Application Control en IP Source Guard, zeer veilige, breedband bekabelde connectiviteit voor kleine kantoren en externe werknemers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook het gemak van fijnafstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.

Opmerking: Om een artikel in de "achterkant van de doos"-stijl over de RV345 VPN-router met dubbel WAN te bekijken, klik hier.

Productdiagram

Beeld voorpaneel

Het voorpaneel toont het modelnummer, de resetknop, LED's zoals Power, VPN, DMZ, Diagnostic, USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) en poorten USB 1, WAN (1-2) en LAN (1-16).

De afbeelding hieronder is de RV345.

De afbeelding hieronder is de RV345P. De vooraanzicht is vergelijkbaar met RV345P, behalve dat RV345P PoE LAN-LED's heeft.

Achterpaneel Beeld

Het achterpaneel toont de consolepoort, Aan en Uit switch en de 12VDC 2.5A voedingsadapterpoort.

Rechterzijaanzicht

Het rechter zijpaneel toont de tweede USB poort en de Kensington slot sleuf.

Inhoud pakket

a)     b)

c)      d)

e)     f)

g)     h)

i)      j)

a) RV35 Gigabit VPN-router met dubbel WAN of

b)RV350P Gigabit VPN-router met dubbel WAN met PoE

c) Ethernet-kabel

d) Snelstartgids

e) voedingsadapter

f) Console-kabel

g) 2 montagebeugel

h) 8 bevestigingsschroeven

i) Ankers en schroeven

j) Schuimkussens

Minimumvereisten

- Een switch of router met PoE-ondersteuning, PoE-injector of AC-voedingsadapter

- Java-enabled webbrowser voor de webgebaseerde configuratie

Standaardinstellingen

Parameter

Standaardwaarde

Username

Cisco

Wachtwoord

Cisco

LAN IP-adres

192.168.1.1

Fallback LAN IP

192.168.1.1

Subnetwerkmasker

255.255.255.0

Technische gegevens

Status-LED’s

Deze LED's geven de status van het apparaat aan, afhankelijk van de toestand waarin het zich bevindt.

Functie

LED-naam

LED-gedrag

LINK/ACT en snelheid

Bovenste LED

LAN1-4

GROEN

- OFF - Er wordt geen link gedetecteerd

- Knipperen - Link wordt gedetecteerd, Rx/TX-gegevens

GIGABIT

LED-onderkant

LAN1-4

GROEN

- OFF - 10 M/100 M link is gedetecteerd of geen link

- Solid - 1000 M link gedetecteerd

Power over Ethernet

PoE (alleen RV345P)

Amber

- Steady - Een apparaat met PoE is aangesloten op de poort en levert stroom

Ondersteun

PWR

GROEN

- UIT - Het apparaat wordt uitgeschakeld

- Solid - Aangedreven en opgestart

- Knipperen - Opstarten

DMZ

DMZ

GROEN

- OFF - apparaat is OFF of DMZ is uitgeschakeld

- Solid - DMZ is ingeschakeld

VPN

VPN-LED

GROEN

- OFF - Er is geen voeding of geen VPN-tunnel gedefinieerd of alle VPN-tunnels zijn uitgeschakeld

- Solid - Er is ten minste één VPN-tunnel actief

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Amber

- Solid - geen VPN ingeschakeld is.

diagnostisch

DIAG

ROOD

- OFF - Geen stroom of start binnenkort op.

- Langzaam knipperen - Firmware is aan het upgraden.

- Snel knipperen - de firmware-upgrade mislukt

- Solid - Het systeem is niet opgestart met zowel actieve als inactieve firmware-beelden of in de noodmodus.

USB

USB 1 en USB 2

GROEN

- UIT - Geen stroom of geen USB gedetecteerd, of USB aangesloten maar niet herkend.

- Solid - USB is aangesloten op de ISP en USB wordt herkend.

- Knipperen - RX/TX-gegevens

Productfuncties

- Power over Ethernet (RV345P) naar voedingsapparaten direct vanaf de router.

- Toepassingscontrole om uw netwerk te beveiligen met behulp van sets van toepassingsbeleid.

- Web filtering om te beschermen tegen kwaadaardige of niet-werkgerelateerde websites. Het filteren van meer dan 27 miljard URL's.

- Contentfiltering om de toegang tot bepaalde websites te beperken.

- De Klant van de telewerker voor de arbeider on-the-go.

- IP Security (IPsec) site-to-site VPN helpt beveiligde connectiviteit voor externe werknemers en meerdere vestigingen mogelijk te maken.

- Sterke beveiliging met bewezen stateful Packet inspection (SPI) firewall- en hardwarecodering.

- Tweevoudige WAN-poorten

- Dubbele USB-poorten voor back-up en herstel en voor 3G/4G modemfailover of alternatieve primaire connectiviteit.

- High-performance Gigabit Ethernet-poorten, waardoor grote bestandsoverdrachten en meerdere gebruikers mogelijk worden.

- Eenvoudige installatie en intuïtief webgebaseerd hulpprogramma

- Ondersteuning voor FindIT-netwerkbeheer

- Toonaangevende ondersteuning

Verwante inhoud

- Power over Ethernet (PoE)-instellingen op de RV345P router configureren

- Configureren van toepassingscontrole op de RV34x Series router

- Configureer contentfilter op de RV34x Series router

- IP-bronbewaking op de RV340x Series-router configureren

- Systeemloginstellingen configureren op de RV34x Series-router

- Schedules beheren op de RV340x Series router

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel ...

Klik hier om nog meer Tech Talks van Cisco te bekijken