Doel

Met de functie Sessietime-out kan een beheerder instellen hoeveel tijd een bepaalde sessie inactief kan blijven. Dit beperkt op zijn beurt ook de mogelijkheid om ongewenste toegang tot het netwerk te hebben door af te melden van de sessie wanneer het niet actief is geweest.

Het configureren van de instellingen voor de time-out van sessies is ook voordelig als u configuraties uitvoert die enige tijd in beslag nemen, zodat u de time-outs van sessies op een veel langere tijd kunt instellen. Dit helpt situaties te voorkomen waarin de beheerder een volledige configuratie opnieuw moet uitvoeren omdat een sessie een time-out heeft.

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de instellingen van de sessietime-out kunt configureren op de RV130 en RV130W router.

Toepasselijke apparaten

- RV130

- RV130W

Softwareversie

- 1.0.3.22

Instellingen sessietime-out configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de router en kies Beheer > Sessietime-out.

Stap 2. Kies in het gebied Time-out voor beheerdersinactiviteit een interval in minuten wanneer een gebruiker met beheerderrechten wordt uitgelogd vanwege inactiviteit. De opties zijn 1, 5, 10, 30, en Nooit.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 30 gebruikt.

Stap 3. Kies in het gebied Time-out voor gastinactiviteit een interval in minuten wanneer een gebruiker met gastrechten wordt uitgelogd vanwege inactiviteit. De opties zijn 1, 5, 10, 30, en Nooit.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 30 gebruikt.

Stap 4. Klik op Opslaan.

U moet nu de instellingen voor de Time-out van sessies op de RV130 of RV130W router hebben geconfigureerd.