Doel

Een router reboot terug is behulpzaam wanneer een apparatenconfiguratie het vereist of om te zien of een verandering in de configuratie behoorlijk werd opgeslagen. Herstart zal echter alle niet-opgeslagen configuraties verwijderen. Alle configuraties die u wilt behouden, worden opgeslagen en van een back-up gemaakt.

Het maken van back-ups is handig als u om het even welke reden de inactieve of vorige firmware wilt herstellen na het bijwerken met de nieuwste versie of vice versa.

Dit artikel legt uit hoe u de standaardinstellingen van de fabriek opnieuw kunt opstarten of herstellen in de routerserie van RV34x VPN.

Toepasselijke apparaten

- RV34x Series

Softwareversie

- 1.0.01.16

Herstart of herstel de standaardinstellingen van de RV34x Series router

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van de router en kies Beheer > Herstart.

Stap 2. (Optioneel) Kies in het actieve beeld na de vervolgkeuzelijst opnieuw opstarten een firmware-versie die u na het opnieuw opstarten wilt laden. Als u de firmware omwisselt, kan een beheerder de router in een oudere versie uitvoeren als de nieuwere firmware niet correct gebruikt. De opties zijn:

- Actief beeld — De huidige firmware versie van de router wordt uitgevoerd.

- Inactieve afbeelding —Firmware-versies die eerder zijn geïnstalleerd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de actieve afbeelding - 1.0.01.16 geselecteerd.

Stap 3. Onder de vervolgkeuzelijst staan de acties voor de router na het opnieuw opstarten. Klik op een radioknop om een actie voor de router te kiezen. De opties zijn:

- Herstart het apparaat — Eenvoudig opnieuw opstarten, niet-opgeslagen configuraties worden gewist.

- Herstart de standaardinstellingen van de fabriek — De router wordt na herstart hersteld naar de standaardinstellingen van de fabriek.

- Herstel de standaardinstellingen van de fabriek met inbegrip van certificaten na herstart - De router wordt na herstart hersteld naar de standaardinstellingen van de fabriek. Alle bestaande certificaten zoals Secure Socket Layer Certificate (SSLCert) worden ook gewist.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de standaardinstellingen van de fabriek hersteld nadat de computer opnieuw is opgestart.

Stap 4. Klik op Herstart om de router opnieuw te starten.

Opmerking: Wakken van de firmware of herstarten kan een aantal minuten duren. U kunt de pagina niet verfrissen of op een andere pagina navigeren terwijl u de firmware uploadt, anders wordt de firmware-swap afgebroken. Wanneer het proces is voltooid, start de router de normale werking opnieuw en hervat. In bepaalde gevallen moet u de pagina handmatig opfrissen nadat de upgrade is voltooid. Als de inlogpagina na zes minuten niet wordt weergegeven, kunt u uw webbrowser verfrissen.

Stap 5. Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma. Kies vervolgens Admin > File Management onder Systeeminformatie om de huidige firmware-versie van de router te controleren.

U zou nu met succes een RV34x Series router van het web-based hulpprogramma moeten hebben herstart.