Samenvatting

Toegang tot een interne webserver werkt niet wanneer de webfilterfunctie ingeschakeld is maar werkt prima wanneer deze uitgeschakeld is.

Datum geïdentificeerd

11 juli 2016

Datum opgelost

13 jan. 2017

Producten getroffen

Model

Firmware versie

RV320, RV325

1.2.1.14 van 1.3.1.10

Beschrijving van uitgifte

Toegang tot een interne webserver werkt niet als webfilterfunctie ingeschakeld is maar werkt prima als de functie uitgeschakeld is. Response-pakketten die toegang hebben tot de interne webserver gingen niet correct via NAT (Network Address Translation) pad. De eerste TCP-handdruk (Transmission Control Protocol) is voltooid, maar het GET verzoek wordt gefilterd.

Resolutie

Pas het pad van het reactiepakket aan.