Doel

Om de firmware bij te werken, moet een specifiek bestand van het internet worden gedownload en naar het apparaat worden geüpload. Firmware-upgrades kunnen softwarebugs verhelpen, functies verbeteren en de levensduur van het apparaat verlengen. Deze verbeteringen kunnen de algemene prestaties van een apparaat ten goede komen. Wanneer een firmware-upgrade wordt toegepast, stopt de communicatie van de router tijdelijk.

In dit document wordt uitgelegd hoe u de firmware kunt upgraden op RV016-, RV042-, RV042G- en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

- RV016 (meest recente download)

- RV042 (meest recente download)

- RV042G (Download de nieuwste versie)

- RV082 (meest recente download)

Nieuwste firmware downloaden

Download het juiste bestand met de bovenstaande koppelingen. Het bestand wordt standaard opgeslagen in uw downloadmap.

Firmware-upgrade

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Routerconfiguratie en kies Systeembeheer > Firmware-upgrade. De pagina Firmware Upgrade wordt geopend:

Opmerking: Klik op Firmware downloaden van de website als u de firmware nog niet hebt gedownload. Zodra geklikt, zal de informatiepagina voor uw router in een nieuw venster van een webbrowser openen. Klik op Software downloaden onder het kopje Ondersteuning aan de rechterkant van de pagina. Klik op Small Business Router Firmware op de volgende webpagina en selecteer uw apparaat om de firmware te downloaden.

Stap 2. Klik op de knop Bestand kiezen om de firmware-versie te kiezen die u op het apparaat hebt geïnstalleerd.

Stap 3. Nadat het bestand is geopend en naast de knop Bestand kiezen wordt weergegeven, klikt u op Upgraden. Klik op OK in het bevestigingsvenster. Het upgradeproces voor de firmware wordt gestart.

Opmerking: als de firmware is gedowngraded naar een vorige firmware-versie, wordt het apparaat hersteld naar de fabrieksstandaardinstellingen en gaan alle geconfigureerde instellingen verloren.

Opmerking: een firmware-upgrade kan enkele minuten duren. Koppel het apparaat niet los van de stroom en koppel het apparaat niet los van de computer. Wanneer de firmware is voltooid, wordt het volgende weergegeven:

Nadat de herstart is voltooid, logt het apparaat de gebruiker uit.

Voor meer informatie, met inbegrip van verbindingen aan alle artikelen en documentatie over uw reeks router, selecteer uit het volgende:

- RV016 VPN-router met meervoudig WAN

- RV042 VPN-router met dubbel WAN

- RV082 VPN-router met dubbel WAN