Inleiding

Dit artikel heeft als doel een productspecificaties van de type "back of the box" te bieden over de RV340 VPN-router met dubbel WAN. Voor een diepgaander blik klik hier om het RV34X serie geconsolideerde Gegevensblad te bekijken.

De RV340 VPN-router met dubbel WAN is een gebruikersvriendelijk, flexibel en krachtig apparaat dat geschikt is voor kleine bedrijven. Dankzij extra beveiligingsfuncties, zoals webfiltering, toepassingscontrole en IP-bronbewaking, biedt de nieuwe RV340 zeer beveiligde, breedbandverbinding met bekabelde verbindingen aan kleine kantoren en externe medewerkers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook een eenvoudige afstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.

Opmerking: Om een "wat zit er in de doos" te bekijken? Klik hier voor de stijlenartikel over de RV340 VPN-router met dubbel WAN.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (security authenticatie), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058 ), RIP v2 (RFC 1723)

Besturingssysteem

Linux

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Poorten

LAN, WAN, USB, console

Fysieke interfaces

Poorten

9 10/100/1000 Ethernet, met ondersteuning voor 802.3af

2 WAN

2 USB-poorten

Toetsen

Reset-toets

Switch

Aan/uitschakelaar

Monteren en fysieke beveiliging

Meervoudige montageopties

Er zijn 2 beugels voor de rackmontage, inclusief 8 schroeven.

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netwerkmogelijkheden

VLAN-ondersteuning

Ja; Op poorten gebaseerde en 802.1Q VLAN’s

Netwerkprotocollen

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-proxy en multicast routing

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network-adresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

1-op-1 NAT

Poortbeheer

Poortbewaking

Nummer van VLAN’s

1 management VLAN (bereik 1-4096).

802.1X applicatie

Ja

Routing protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

Netwerkadresomzetting (NAT)

PAT-protocol (Port Address Translation), Network-adresomzetting (NAPT)

Netwerkrand (DMZ)

Configureerbaar met behulp van elk LAN IP-adres

Taakverdeling

Ja

IPv6

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6 tot 4 tunneling

Stateless adresconfiguratie

DHCPv6-server voor IPv6-clients op LAN

DHCP v6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPng

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS,

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus één beheerVLAN

Security

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS

Firewall

SPI-firewall (stateful Packet inspection), poortrouting en -trigding, Denial-of-Service (DoS)-preventie, op software gebaseerde DMZ

Voorkomen aanvallen van Dos:

- SYN Flood

- Echo Storm

- ICMP-overstroming

- UDP-overstromingen

- TCP-overstroming

Blokken Java, koekjes, active-X, HTTP-proxy

Webfilter

Filtert schadelijke websites en blokkeert schadelijke websites

Content Filter

Statische URL-blokkering of sleutelwoordblokkering

Toepassingscontrole

Ja

Configuratie

Beheer

Web gebruikersinterface

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokaal, extern sloven , e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging, Ping, Traceroute, DNS-raadpleging en poortspiegeling

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt NTP, handleiding voor overlichting

Talen

Ja

Milieu

Voeding

12 V 1,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur

20° tot 70°C (-4° tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken