Doel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een netwerkconfiguratieprotocol voor hosts in IP-netwerken. DHCP biedt IP-adressen en een standaard route en routingprefix voor computers. Wanneer DHCP Relay is ingeschakeld kan een DHCP-client zonder IP-adres met de server communiceren via DHCP-relais.

Dit document verklaart de DHCP-server of Relay Configuration op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

Softwareversie

•4.2.1.02

IPv4 DHCP-serverconfiguratie

Om een IPv4 DHCP-server te configureren raadpleegt u het artikel IPv4 DHCP-serverconfiguratie op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers

IPv4 DHCP Relay-configuratie van DHCP-server of DHCP Relay

Om een IPv4 DHCP-relay te configureren verwijst u naar het artikel IPv4 DHCP Relay-configuratie op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers

IPv6-DHCP-serverconfiguratie

Om een IPv6 DHCP-server te configureren raadpleegt u het artikel IPv6 DHCP-serverconfiguratie op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers