Doel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) wijst dynamische IP-adressen toe aan apparaten in een netwerk. Deze adressen worden vervolgens vrijgegeven en vernieuwd als apparaten vertrekken en opnieuw toetreden tot het netwerk. DHCP maakt het mogelijk dat een computer zich bij een netwerk aansluit zonder een vooraf geconfigureerd IP-adres en kan zowel IPv4- als IPv6-adressering ondersteunen. De DHCP-serverinformatie kan tijdens probleemoplossing worden gebruikt om het huidige IP-adres van het probleemapparaat te vinden en wijzigingen aan te brengen om de server te verbeteren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de details van de DHCP-serverstatus en de clientinformatie over RV016, RV042, RV042G of RV082 VPN-routers kunt bekijken.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.2.08

DHCP-statusinformatie

Stap 1. Log in bij het hulpprogramma Routerconfiguratie en kies DHCP > DHCP-status. De pagina DHCP-status wordt geopend:

Het DHCP-statusgebied heeft de volgende velden voor IPv4 en IPv6:

· DHCP-server — Het IP-adres van de DHCP-server.

· Dynamisch gebruikt IP — het aantal gebruikte dynamische IP-adressen.

· Statische IP gebruikt — het aantal gebruikte statische IP-adressen. Statische IP-adressen worden handmatig aan het apparaat toegewezen en blijven geldig tot ze worden uitgeschakeld. Statische IP-adressen zijn geen optie voor IPv6.

· DHCP beschikbaar — Het aantal beschikbare dynamische IP-adressen. Dynamische IP-adressen worden automatisch toegewezen vanaf een DHCP-server of een router. Dit zijn tijdelijke adressen die opnieuw gebruikt zullen worden aangezien de apparaten worden toegevoegd en uit het netwerk verwijderd.

· Totaal — Het totale aantal dynamische IP-adressen dat door de DHCP-server kan worden toegewezen.

Stap 2. Klik op het gewenste tabblad in het veld Clienttabel om de IPv4- en IPv6-clienttabellen te bekijken. De clienttabel toont de huidige DHCP-clientinformatie:

· Naam client-host — De naam die aan een client-host is toegewezen.

· IP-adres: het dynamische IP-adres dat aan een client-host is toegewezen.

· MAC-adres (alleen IPv4) — Hier wordt het MAC-adres van de client weergegeven.

· Clientleasetijd — de tijd die een client nodig heeft om verbinding met de router te maken met het huidige dynamische IP-adres.

Stap 3. (Optioneel) Klik op het pictogram Verwijderen om een client in IPv4-tabel te verwijderen. Als deze optie wordt verwijderd, wordt de verbinding met de client verbroken.

Stap 4. (Optioneel) Om de meest recente DHCP-status van de router te verkrijgen, klikt u op de knop Vernieuwen.