Doel

IPv6-naar-IPv4-tunneling (6-naar-4-tunneling) maakt het mogelijk IPv6-pakketten via een IPv4-netwerk te verzenden. IPv4 (Internet Protocol, versie 4) is een belangrijk netwerkprotocol op het internet. De opvolger, IPv6 (Internet Protocol, versie 6), is nog niet universeel goedgekeurd, aangezien IPv4 nog steeds wijdverbreid is. Er zijn methoden om bestaande IPv4-netwerken compatibel met nieuwere IPv6-netwerken te maken, waarvan er één een tunneling is. IPv4 naar IPv6-tunneling (4-naar-6-tunneling) maakt het mogelijk IPv4-pakketten via een IPv6-netwerk te verzenden.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een tunneling op de RV130W moet configureren.

Toepasselijke apparaten

・ RV130W

Softwareversie

・ v1.0.1.3

6 tot 4 tunneling configureren

Een 6-tot-4 tunneling wordt doorgaans gebruikt wanneer een site of eindgebruiker verbinding wil maken met het IPv6-internet via het bestaande IPv4-netwerk.

Opmerking: Het configureren van 6 tot 4 tunneling is alleen mogelijk als u LAN:IPv6, WAN:IPv4 of LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 als de IP-modus van de router selecteert. Raadpleeg het artikel voor meer informatie: IP-modus configureren op de RV130W.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies netwerken > IPv6 > Tunneling. De pagina tunneling wordt geopend:

Stap 2. Controleer in het veld 6 tot 4 tunneling op Inschakelen.

Stap 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 6 tot en met 4 Tunneling een van de opties: 6to4, 6RD, of ISATAP.

De volgende opties zijn gedefinieerd als:

・ 6 tot 4 — 6 tot 4 is een prefix dat IPv6 pakketten toestaat om een IPv4 netwerk te verplaatsen. Als dit geselecteerd is, gaat u naar Stap 4.

・ 6RD — 6RD (IPv6 snelle inzet) is een veiliger versie van 6 tot 4 tunneling. In 6RD verstrekt elke ISP zijn eigen unieke IPv6-aanspreektitel in plaats van het aanspreekpunt van de standaard 2002:/16 6to4-aanspreektitel. Hiermee kan de ISP QoS van de tunnel controleren en bepalen wie de relaisservers moet gebruiken. Als dit geselecteerd is, gaat u naar Stap 6.

・ ISATAP — ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Adching Protocol) wordt gebruikt om IPv6-pakketten te verzenden via een IPv4-netwerk. Als dit geselecteerd is, gaat u naar Stap 11.

Stap 4. In het veld Automatic Tunneling, controleer het selectieteken Enable (Automatisch tunnelen inschakelen) en sla deze stap over op stap 13. anders verwijdert u de machine. Automatische tunneling wordt gebruikt om automatisch de tunneleindpunten te bepalen.

Opmerking: Dit is alleen beschikbaar als de optie 6 tot 4 is geselecteerd.

Stap 5. (Optioneel) Als u het selectieteken Enable in het veld Automatic Tunneling niet hebt ingeschakeld, voert u een IPv4-adres in het veld Remote Point IPv4-adres in. Dit is het IP-adres van de machine aan het andere uiteinde van het IPv6-netwerk waaraan u IPv4-pakketten wilt verzenden. Als u klaar bent, slaat u over naar Stap 13.

Opmerking: Het bovenstaande adres is mogelijk niet hetzelfde als dat van u.

Stap 6. Kies in het veld 6RD Tunneling de radioknop Auto of Manual. Door Auto te selecteren zal u de 6RD-instellingen voor u configureren, terwijl Handmatig u deze instellingen zelf kunt invoeren. Als u Auto hebt geselecteerd, slaat u over naar Stap 12.

Stap 7. Voer in het veld IPv6-voorvoegsel in dat het IPv6-netwerkadres specificeert.

Stap 8. Voer de lengte van de voorvoegsel in het veld Lengte IPv6-voorvoegsel in. De lengte van de voorvoegsel varieert van 1 tot 64.

Stap 9. Voer in het veld Border Relay in het IP-netwerk dat fungeert als een brug tussen het internet en het IPv4-only netwerk in.

Stap 10. Voer in het veld IPv4-maskerlengte in van het IPv4-masker. Dit varieert van 0 tot 32.

Stap 1. Voor ISATAP-tunneling voert u de volgende informatie in.

De beschikbare opties zijn gedefinieerd als:

・ prefix van IPv6 — Het IPv6 prefix specificeert het IPv6 netwerkadres.

・ Lengte IPv6-voorvoegsel — Lengte van het IPv6-prefix (doorgaans gedefinieerd door de ISP). Het IPv6 netwerk (net) wordt geïdentificeerd door de aanvankelijke bits van het adres dat het voorvoegsel wordt genoemd. Alle hosts in het subnetwerk hebben het identieke voorvoegsel.

Stap 12. Klik op Opslaan.

4 tot 6 tunneling configureren

Opmerking: Het configureren van 4 tot 6 tunneling is alleen mogelijk als u LAN:IPv4, WAN:IPv6 als de IP-modus van de router selecteert. Raadpleeg het artikel voor meer informatie: IP-modus configureren op de RV130W.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies netwerken > IPv6 > Tunneling. De pagina tunneling wordt geopend:

Stap 2. Controleer in het veld 4 tot en met 6 het tunneling-programma inschakelen.

Stap 3. Voer het lokale IPv6-adres in het veld Local WAN IPv6-adres in.

Stap 4. Voer het Remote IPv6-adres in het veld Remote IPv6-adres.

Stap 5. Klik op Opslaan.