Doel

Virtual Private Network (VPN) gebruikt het openbare netwerk, of het internet, om een privaat netwerk op te zetten om veilig te communiceren. Een Internet Key Exchange (IKE) is een protocol dat beveiligde communicatie tussen twee netwerken tot stand brengt. Het wordt gebruikt om een sleutel vóór de verkeersstromen uit te wisselen, die authenticiteit voor beide uiteinden van de VPN-tunnel garandeert.

Beide extremen van VPN moeten hetzelfde VPN-beleid volgen om met elkaar te communiceren.

Het doel van dit document is te verklaren hoe u een IKE-profiel kunt toevoegen en VPN-beleid op de RV110W draadloze router kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ RV110W

Softwareversie

•1.2.0.9

IKE-beleidsinstellingen

Internet Key Exchange (IKE) is een protocol dat wordt gebruikt om een beveiligde verbinding voor communicatie in een VPN op te zetten. Deze gevestigde, beveiligde verbinding wordt een Security Association (SA) genoemd. Deze procedure legt uit hoe u een IKE-beleid voor de VPN-verbinding kunt configureren die voor de beveiliging moet worden gebruikt. Om een VPN goed te laten functioneren, moet het IKE-beleid voor beide eindpunten identiek zijn.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VPN > Geavanceerde VPN-instelling. De pagina Geavanceerde VPN-instellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik op Weg toevoegen om een nieuw IKE-beleid te maken. De pagina Geavanceerde VPN-instellingen wordt geopend:

Stap 3. In het veld Beleidsnaam typt u een naam voor het IKE-beleid om dit gemakkelijk te herkennen.

Stap 4. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Wisselmodus:

・ Maand — Hiermee kan het IKE-beleid beter maar langzamer werken dan agressieve. Kies deze optie als een meer beveiligde VPN-verbinding nodig is.

・ Aggressief — Hiermee kan het IKE-beleid sneller maar minder goed werken dan de hoofdmodus. Kies deze optie als er een snellere VPN-verbinding nodig is.

Stap 5. Kies een algoritme van de vervolgkeuzelijst Encryption Algorithm:

・ DES - Data Encryption Standard (DES) gebruikt een 56-bits sleutelformaat voor gegevensencryptie. DES is verouderd en mag alleen worden gebruikt als één eindpunt alleen DES ondersteunt.

・ 3DES - Triple Data Encryption Standard (3DES) voert DES drie keer uit maar varieert de sleutelgrootte van 168 bits tot 112 bits en van 112 bits tot 56 bits, afhankelijk van de ronde van DES die wordt uitgevoerd. 3DES is veiliger dan DES en AES.

・ AES-128 — Advanced Encryption Standard met 128-bits toets (AES-128) gebruikt een 128-bits toets voor AES-encryptie. AES is sneller en veiliger dan DES. In het algemeen is AES ook sneller maar minder veilig dan 3DES, maar sommige soorten hardware maken het mogelijk 3DES sneller te gebruiken. AES-128 is sneller maar minder veilig dan AES-192 en AES-256.

・ AES-192 — AES-192 gebruikt een 192-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-192 is langzamer maar veiliger dan AES-128, en AES-192 is sneller maar minder veilig dan AES-256.

・ AES-256 — AES-256 gebruikt een 256-bits toets voor AES-encryptie. AES-256 is langzamer maar veiliger dan AES-128 en AES-192.

Stap 6. Kies de gewenste verificatie in de vervolgkeuzelijst Verificatiealgoritme:

・ MD5 — Message-Digest Algorithm 5 (MD5) gebruikt een hashwaarde met 128 bits voor verificatie. MD5 is minder veilig maar sneller dan SHA-1 en SHA2-256.

・ SHA-1 — Secure Hash Functie 1 (SHA-1) gebruikt een 160-bits hashwaarde voor verificatie. SHA-1 is langzamer maar veiliger dan MD5, en SHA-1 is sneller maar minder veilig dan SHA2-256.

・ SHA2-256 — Secure Hash Algorithm 2 met een 256-bits hashwaarde (SHA2-256) gebruikt een 256-bits hashwaarde voor verificatie. SHA2-256 is langzamer maar beveiligd dan MD5 en SHA-1.

Stap 7. Voer in het veld Vooraf gedeelde sleutel in die het IKE-beleid gebruikt.

Stap 8. Kies in de vervolgkeuzelijst de Diffie-Hellman (DH) groep welke DH de IKE gebruikt. Organisatoren in een DH-groep kunnen sleutels uitwisselen zonder elkaar te kennen. Hoe hoger het aantal groepsbits is, hoe veiliger de groep is.

・ Groep 1 - 768 bit - De laagste sterkte en de meest onveilige authenticatiegroep. Maar het kost minder tijd om de IKE-toetsen te berekenen. Deze optie heeft de voorkeur wanneer de snelheid van het netwerk laag is.

・ Groep 2 - 1024 bit - De hogere sterktesleutel en een veiliger authenticatiegroep. Maar het heeft wat tijd nodig om de IKE-toetsen te berekenen.

・ Groep 5 - 1536 bit - vertegenwoordigt de hoogste sterktesleutel en de meest beveiligde authenticatiegroep. Het heeft meer tijd nodig om de IKE-toetsen te berekenen. Het is de voorkeur dat de snelheid van het netwerk hoog is.

Stap 9. Voer in hoe lang (in seconden) een SA voor VPN duurt voordat de SA in het SA-Lifetime veld wordt vernieuwd.

Stap 10. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld Dead Peer Detectie om detectie van dode peer in te schakelen. Deed Peer Detectie controleert IKE-peers om te zien of een peer niet meer werkt. Dead Peer Detectie voorkomt het verspillen van netwerkbronnen aan inactieve peers.

Stap 1. (Optioneel) Als u Deed Peer Detection in Stap 9 hebt ingeschakeld, specificeert u hoe vaak (in seconden) de peer wordt gecontroleerd op activiteit in het veld Deed Peer Delay.

Stap 12. (Optioneel) Als u Deed Peer Detectie in Stap 9 hebt ingeschakeld, specificeert u hoeveel seconden u wilt wachten voordat een inactieve peer wordt verbroken in het veld Time-out bij detectie van peer.

Stap 13. Klik op Save om alle instellingen toe te passen.

VPN-beleidsconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VPN >Advanced VPN. De pagina Geavanceerde VPN Setup wordt geopend:

Stap 2. Klik op Add Row in de VPN-beleidstabel. Het venster Advanced VPN Policy Setup verschijnt:

VPN-beleidsconfiguratie toevoegen/bewerken

Stap 1. Voer een unieke naam voor het beleid in het veld Beleidsnaam in om dit gemakkelijk te herkennen.

Stap 2. Kies het juiste beleidstype in de vervolgkeuzelijst Beleidstype.

・ Automatisch beleid - De parameters kunnen automatisch worden ingesteld. In dit geval is, naast het beleid, het vereist dat het IKE (Internet Key Exchange)-protocol tussen de twee VPN-endpoints onderhandelt.

・ Handmatig beleid - In dit geval worden alle instellingen die instellingen voor de toetsen voor de VPN-tunnel omvatten, handmatig ingevoerd voor elk eindpunt.

Stap 3. Kies het type IP-identificator dat de gateway op het externe eindpunt identificeert in de vervolgkeuzelijst Remote Endpoint.

・ IP-adres - IP-adres van de gateway op het externe eindpunt. Als u deze optie kiest, voert u het IP-adres in het veld in.

・ FQDN (Full Qualified Domain Name) - Voer de Full Qualified Domain Name in van de gateway op het verre eindpunt. Als u deze optie kiest, voer u de volledig gekwalificeerde domeinnaam in het daarvoor bestemde veld in.

Selectie lokaal verkeer

Stap 1. Kies het type id dat u voor het eindpunt wilt instellen in de vervolgkeuzelijst Local IP.

・ Enkelvoudig — Dit beperkt het beleid tot één gastheer. Als u deze optie kiest, voert u het IP-adres in het veld IP-adres in.

・ Subnet - Dit is een masker dat de grenzen van een IP definieert. Dit staat slechts hosts van gespecificeerd type toe om met VPN te verbinden. Om aan te sluiten op VPN wordt een computer geselecteerd door een logische en operationele modus. Een computer is geselecteerd als de IP binnen hetzelfde bereik valt als vereist. Als u deze optie kiest, voert u het IP-adres en het subnetveld in op het IP-adres en het subnetveld.

Selectie van RemoteTraffic

Stap 1. Kies het type id dat u voor het eindpunt wilt instellen in de vervolgkeuzelijst Local IP:

・ Enkelvoudig — Dit beperkt het beleid tot één gastheer. Als u deze optie kiest, voert u het IP-adres in het veld IP-adres in.

・ Subnet - Dit is een masker dat de grenzen van een IP definieert. Dit staat slechts hosts van gespecificeerd type toe om met VPN te verbinden. Om aan te sluiten op VPN wordt een computer geselecteerd door een logische en operationele modus. Een computer is geselecteerd als de IP binnen hetzelfde bereik valt als vereist. Als u deze optie kiest, voert u het IP-adres en het subnetveld in op het IP-adres en het subnetveld.

Handmatige beleidsparameters

Om Handmatige beleidsparameters te configureren kiest u Handmatig beleid uit de vervolgkeuzelijst Beleidstype in Stap 2 van de sectie VPN-beleidsconfiguratie toevoegen/bewerken.

Stap 1. Voer een hexadecimale waarde in tussen 3 en 8 in het veld SPI-inkomende. Stateful Packet Inspection (SPI) is een technologie die diepgaande pakketinspectie wordt genoemd. SPI implementeert een aantal beveiligingsfuncties die uw computernetwerk veilig helpen houden. De SPI-inkomende waarde komt overeen met de SPI-Uitgang van het vorige apparaat. Elke waarde is acceptabel, mits het externe VPN-eindpunt dezelfde waarde heeft in zijn SPI-Uitgaande veld.

Stap 2. Voer een hexadecimale waarde in tussen 3 en 8 in het veld SPI-Uitvoer.

Stap 3. Kies het juiste encryptie-algoritme in de vervolgkeuzelijst Encryption Algorithm.

・ DES - Data Encryption Standard (DES) gebruikt een 56-bits sleutelformaat voor gegevensencryptie. DES is verouderd en mag alleen worden gebruikt als één eindpunt alleen DES ondersteunt.

・ 3DES - Triple Data Encryption Standard (3DES) voert DES drie keer uit, maar varieert de sleutelgrootte van 168 bits tot 112 bits en van 112 bits tot 56 bits op basis van de ronde van DES die wordt uitgevoerd. 3DES is veiliger dan DES en AES.

・ AES-128 — Advanced Encryption Standard met 128-bits toets (AES-128) gebruikt een 128-bits toets voor AES-encryptie. AES is sneller en veiliger dan DES. In het algemeen is AES ook sneller maar minder veilig dan 3DES, maar sommige soorten hardware maken het mogelijk 3DES sneller te gebruiken. AES-128 is sneller maar minder veilig dan AES-192 en AES-256.

・ AES-192 — AES-192 gebruikt een 192-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-192 is langzamer maar veiliger dan AES-128, en AES-192 is sneller maar minder veilig dan AES-256.

・ AES-256 — AES-256 gebruikt een 256-bits toets voor AES-encryptie. AES-256 is langzamer maar veiliger dan AES-128 en AES-192.

Stap 4. Voer de coderingssleutel van het inkomende beleid in het veld Key-In in. De lengte van de toets is afhankelijk van het algoritme dat in Stap 3 is gekozen.

Stap 5. Voer de coderingssleutel van het uitgaande beleid in het veld Key-Out.

Stap 6. Kies het juiste integriteitsalgoritme uit de vervolgkeuzelijst Integrity Algorithm. Dit algoritme zal de integriteit van de gegevens verifiëren:

・ MD5 — Dit algoritme specificeert de sleutellengte tot 16 tekens. Message-Digest Algorithm 5 (MD5) is geen botsingsbestendig en is geschikt voor toepassingen zoals SSL-certificaten of digitale handtekeningen die op dit bezit vertrouwen. MD5 comprimeert elke bytestroom tot een waarde van 128 bit, maar SHA comprimeert deze tot een waarde van 160 bit. MD5 is iets goedkoper om te berekenen, maar MD5 is een oudere versie van hash-algoritme en is kwetsbaar voor botsingsaanvallen.

・ SHA1 — Secure Hash Algorithm, versie 1 (SHA1) is een 160-bits hashfunctie die veiliger is dan MD5, maar u hoeft er meer tijd voor te berekenen.

・ SHA2-256 — Dit algoritme specificeert de sleutellengte tot 32 tekens.

Stap 7. Voer de integriteitstoets in (voor ESP met integratiemodus) voor het inkomende beleid. De lengte van de toets is afhankelijk van het algoritme dat in Stap 6 is gekozen.

Stap 8. Voer de integriteitstoets van het uitgaande beleid in het veld Key-Out in. De verbinding van VPN is opstelling voor uitgaand aan binnenkomend, daarom moeten de uitgaande sleutels van het ene eind aan de inkomende sleutels op het andere eind aan.

Opmerking: SPI-inkomende en uitgaande, Encryption Algorithm, Integrity Algorithm, en Keys moeten aan het andere uiteinde van VPN-tunnel voldoen om een succesvolle verbinding te kunnen maken.

Auto beleidsparameters

Stap 1. Voer de duur van de beveiligingsinstelling in in seconden in het veld Tijd SA. De SA-levensduur is wanneer elke sleutel zijn levensduur heeft bereikt, wordt elke geassocieerde SA automatisch heronderhandeld.

Stap 2. Kies het juiste Encryptiealgoritme in de vervolgkeuzelijst Encryption Algorithm:

・ DES - Data Encryption Standard (DES) gebruikt een 56-bits sleutelformaat voor gegevensencryptie. DES is verouderd en mag alleen worden gebruikt als één eindpunt alleen DES ondersteunt.

・ 3DES - Triple Data Encryption Standard (3DES) voert DES drie keer uit, maar varieert de sleutelgrootte van 168 bits tot 112 bits en van 112 bits tot 56 bits op basis van de ronde van DES die wordt uitgevoerd. 3DES is veiliger dan DES en AES.

・ AES-128 — Advanced Encryption Standard met 128-bits toets (AES-128) gebruikt een 128-bits toets voor AES-encryptie. AES is sneller en veiliger dan DES. In het algemeen is AES ook sneller maar minder veilig dan 3DES, maar sommige soorten hardware maken het mogelijk 3DES sneller te gebruiken. AES-128 is sneller maar minder veilig dan AES-192 en AES-256.

・ AES-192 — AES-192 gebruikt een 192-bits sleutel voor AES-encryptie. AES-192 is langzamer maar veiliger dan AES-128, en AES-192 is sneller maar minder veilig dan AES-256.

・ AES-256 — AES-256 gebruikt een 256-bits toets voor AES-encryptie. AES-256 is langzamer maar veiliger dan AES-128 en AES-192.

Stap 3. Kies het juiste Integrity Algorithm in de vervolgkeuzelijst Integrity Algorithm. Dit algoritme verifieert de integriteit van de gegevens.

・ MD5 — Dit algoritme specificeert de sleutellengte tot 16 tekens. Message-Digest Algorithm 5 (MD5) is geen botsingsbestendig en is geschikt voor toepassingen zoals SSL-certificaten of digitale handtekeningen die op dit bezit vertrouwen. MD5 comprimeert elke bytestroom tot een waarde van 128 bit, maar SHA comprimeert deze tot een waarde van 160 bit. MD5 is iets goedkoper om te berekenen, maar MD5 is een oudere versie van hash-algoritme en is kwetsbaar voor botsingsaanvallen.

・ SHA1 — Secure Hash Algorithm, versie 1 (SHA1) is een 160-bits hashfunctie die veiliger is dan MD5, maar u hoeft er meer tijd voor te berekenen.

・ SHA2-256 — Dit algoritme specificeert de sleutellengte tot 32 tekens.

Stap 4. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld PFS Key Group om Perfect Forward Security mogelijk te maken, wat de beveiliging moet verbeteren.

Stap 5. Als u in Stap 4 Schakel in, kiest u de juiste Diffie-Hellman sleuteluitwisseling uit de vervolgkeuzelijst PFS Key Group.

・ Groep 1 - 768 bit - vertegenwoordigt de laagste sterkte en de meest onveilige echtheidsgroep. Maar het heeft minder tijd nodig om de IKE-toetsen te berekenen. Het is de voorkeur dat de snelheid van het netwerk laag is.

・ Groep 2 - 1024 bit - vertegenwoordigt een hogere sterkte en een veiliger authenticatiegroep. Maar het heeft wat tijd nodig om de IKE-toetsen te berekenen.

・ Groep 5 - 1536 bit - vertegenwoordigt de hoogste sterktesleutel en de meest beveiligde authenticatiegroep. Het heeft meer tijd nodig om de IKE-toetsen te berekenen. Het is de voorkeur dat de snelheid van het netwerk hoog is.

Stap 6. Kies het juiste IKE-beleid in de vervolgkeuzelijst IKE-beleid selecteren. Internet Key Exchange (IKE) is een protocol dat wordt gebruikt om een beveiligde verbinding voor communicatie in een VPN op te zetten. Deze gevestigde, beveiligde verbinding wordt een Security Association (SA) genoemd. Om een VPN goed te laten functioneren, moet het IKE-beleid voor beide eindpunten identiek zijn.

Stap 7. Klik op Save om alle instellingen toe te passen.

Opmerking: SA - Liftime, Encryption Algorithm, Integrity Algorithm, PFS Key Group en het IKE Policy moeten op het andere uiteinde van VPN-tunnel hetzelfde zijn voor een succesvolle verbinding.

Als u meer artikelen op de RV110W wilt bekijken, klikt u hier.